全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品   （共有 比表面积测试仪 供应信息 128 条）

生产设备/检测设备(94)

生产设备/检测设备(94)

测试仪(48)

比表面积仪(46)

电池材料(32)

电池材料(32)

磷酸铁锂(12)

钴酸锂(6)

活性物质(6)

其他未分类(2)

镍钴酸锂(2)

氧化钴(2)

锌材(2)

锂电池(2)

锂锰电池(2)

锂电池(2)

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

供应磁性材料比表面积测试仪
2016-04-01 10:04  四川成都

[摘要] 测试原理：气体吸附原理。 校对采用国家标准物质。 测量范围：0.1m2/g～ 3500m2/g 测试精度：结构坚固可靠，使用环境无特殊要求，重现性好，测量误差

成都精新粉体测试设备有限公司 [未核实]

供应磁性材料比表面积测试仪
2016-04-01 10:04  四川成都

[摘要] 测试原理：气体吸附原理。 校对采用国家标准物质。 测量范围：0.1m2/g～ 3500m2/g 测试精度：结构坚固可靠，使用环境无特殊要求，重现性好，测量误差

成都精新粉体测试设备有限公司 [未核实]

BET比表面仪
2015-07-28 15:34  湖北武汉

[摘要] 全自动4站比表面积测试仪V-Sorb 4800S性能参数   *测试功能:静态容量法,吸附及脱附等温线测定,BET法比表面积测定(单点及多点),La

金埃康科技武汉有限公司 [未核实]

硅酸锆比表面积分析仪
2015-07-28 15:33  湖北武汉

[摘要]   高精度全自动比表面积测试仪V-Sorb 2800S性能参数   *测试功能:静态容量法,吸附及脱附等温线测定,BET法比表面积测定(单

金埃康科技武汉有限公司 [未核实]

BET比表面仪
2015-07-28 15:34  湖北武汉

[摘要] 全自动4站比表面积测试仪V-Sorb 4800S性能参数   *测试功能:静态容量法,吸附及脱附等温线测定,BET法比表面积测定(单点及多点),La

金埃康科技武汉有限公司 [未核实]

硅酸锆比表面积分析仪
2015-07-28 15:33  湖北武汉

[摘要]   高精度全自动比表面积测试仪V-Sorb 2800S性能参数   *测试功能:静态容量法,吸附及脱附等温线测定,BET法比表面积测定(单

金埃康科技武汉有限公司 [未核实]

比表面积测试仪
2014-11-03 14:05  北京宣武区

[摘要] 精微高博比表面仪具有动态直接对比法比表面快速测定，设计精巧，使用方便，适合生产在线检测。比表面测定仪功能   直接对比法快速测定比表面比表

北京精微高博科学技术有限公司总部 [未核实]

比表面积测试仪
2014-11-03 14:05  北京宣武区

[摘要] 精微高博比表面仪具有动态直接对比法比表面快速测定，设计精巧，使用方便，适合生产在线检测。比表面测定仪功能   直接对比法快速测定比表面比表

北京精微高博科学技术有限公司总部 [未核实]

高精度全自动比表面积测试仪
2013-08-16 14:11  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-高精度全自动比表面积测试仪性能参数: 测试方法： 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

高精度全自动比表面积测试仪
2013-08-16 14:11  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-高精度全自动比表面积测试仪性能参数: 测试方法： 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

锡粉比表面积测试仪
2013-08-06 14:14  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-锡粉比表面积测试仪性能参数: 测试方法： 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

锡粉比表面积测试仪
2013-08-06 14:14  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-锡粉比表面积测试仪性能参数: 测试方法： 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

全自动氮吸附比表面积测试仪
2013-07-31 14:57  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-A全自动氮吸附比表面积测试仪国内精度最高的铝粉BET比表面积测试仪,测试精度高,重复性好,获得12项技术专利,提供专业的售前技术支持和

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

全自动氮吸附比表面积测试仪
2013-07-31 14:57  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-A全自动氮吸附比表面积测试仪国内精度最高的铝粉BET比表面积测试仪,测试精度高,重复性好,获得12项技术专利,提供专业的售前技术支持和

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

氮吸附比表面积测试仪
2013-07-24 14:37  北京海淀区

[摘要] 拥有数百家用户的成功案例，其中包括众多大专院校、科研机构和知名企业，多年来仪器销量遥遥领先www.bsdyq.com 。   2009年通过ISO

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

全自动氮吸附比表面积测试仪
2013-07-25 14:52  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-A贝士德全自动氮吸附比表面积测试仪特点简介：吹扫处理： 具有国内唯一一体式脱气装置（非分体式），解决了脱气、测试一体化问题，实现了试

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

氮吸附比表面积测试仪
2013-07-24 14:37  北京海淀区

[摘要] 拥有数百家用户的成功案例，其中包括众多大专院校、科研机构和知名企业，多年来仪器销量遥遥领先www.bsdyq.com 。   2009年通过ISO

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

氮吸附比表面积测试仪
2013-07-24 14:37  北京海淀区

[摘要] 拥有数百家用户的成功案例，其中包括众多大专院校、科研机构和知名企业，多年来仪器销量遥遥领先www.bsdyq.com 。   2009年通过ISO

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

氮吸附比表面积测试仪
2013-07-24 14:37  北京海淀区

[摘要] 拥有数百家用户的成功案例，其中包括众多大专院校、科研机构和知名企业，多年来仪器销量遥遥领先www.bsdyq.com 。   2009年通过ISO

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

全自动氮吸附比表面积测试仪
2013-07-25 14:52  北京海淀区

[摘要] 3H-2000BET-A贝士德全自动氮吸附比表面积测试仪特点简介：吹扫处理： 具有国内唯一一体式脱气装置（非分体式），解决了脱气、测试一体化问题，实现了试

北京贝士德分析仪器研究院 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2