全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品   （共有 碱性电池 供应信息 5951 条）

成品电池(5284)

成品电池(5284)

干电池(4506)

纽扣电池(362)

一次性干电池(144)

其他未分类(92)

工业电池(68)

手机电池(38)

电动玩具电池(12)

游戏机专用(12)

小家电用电池(12)

胶体电池(10)

数码相机电池(10)

电池材料(134)

电池材料(134)

磷酸铁锂(54)

添加剂(22)

其他未分类(14)

活性物质(6)

石墨粉(4)

钴酸锂(4)

隔膜(4)

锌锰/碱锰等(122)

锌锰/碱锰等(122)

碱性锌锰(66)

碱锰电池(46)

锌锰电池(6)

锂电池(108)

锂电池(108)

聚合物锂电池(24)

锂离子电池(22)

其他未分类(18)

锂锰电池(12)

磷酸铁锂电池(6)

锂扣式电池(4)

镍镉/镍氢等(72)

镍镉/镍氢等(72)

镍氢充电电池(52)

镍镉充电电池(12)

一次镍氢电池(8)

蓄电池(66)

蓄电池(66)

密封型蓄电池(6)

其他未分类(6)

零配件/附件(54)

零配件/附件(54)

电池壳(40)

其他未分类(6)

燃料电池(44)

燃料电池(44)

碱性燃料电池(26)

其他未分类(18)

生产设备/检测设备(15)

生产设备/检测设备(15)

其他未分类(6)

点焊机(4)

充电器(12)

充电器(12)

电池回收/保养/修复(8)

电池回收/保养/修复(8)

电池保养(6)

显示更多>>

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

供应日本日立万胜MAXELL进口品牌AA碱性电池LR6
2015-10-09 16:20  广东东莞

[摘要] LR6电池电压：1.5V 日本MAXELL品牌，碱性5号（AA ）电池可香港、大陆、台湾等地交货，价格最低，随时有大量现货供应。   我司

台腾电子 [未核实]

苏州供应原装美国RAYOVAC电池
2015-10-07 16:25  江苏苏州

[摘要] Rayovac Alkaline AAA Rayovac UltraPRO Alkaline 9V Batteries, AL9VRayovac Rayova...

昆山沃里卡电子有限公司 [未核实]

苏州供应原装美国RAYOVAC电池
2015-10-07 16:25  江苏苏州

[摘要] Rayovac Alkaline AAA Rayovac UltraPRO Alkaline 9V Batteries, AL9VRayovac Rayova...

昆山沃里卡电子有限公司 [未核实]

山西电池组装设备￥最新研发
2015-09-20 11:11  北京丰台区

[摘要] 铅酸类蓄电池发明到今已有150年之久，自1859年普兰特发明铅酸蓄电池开始，铅酸蓄电池作为最古老的化学电源，经久不衰。有人形容铅酸类蓄电池是一匹马，但是这

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

山西电池组装设备￥最新研发
2015-09-20 11:11  北京丰台区

[摘要] 铅酸类蓄电池发明到今已有150年之久，自1859年普兰特发明铅酸蓄电池开始，铅酸蓄电池作为最古老的化学电源，经久不衰。有人形容铅酸类蓄电池是一匹马，但是这

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

6V L816碱性电池
2015-08-23 16:23  广东东莞

[摘要] 尺寸 Φ8 x 16 mm； 电压6V； 容量 25 mAH； 重量 2.5 g ；用途： 汽车、摩托车防盗遥控器、车库门、美容

东莞市桥头洁宇诗电子厂 [未核实]

6V L816碱性电池
2015-08-23 16:23  广东东莞

[摘要] 尺寸 Φ8 x 16 mm； 电压6V； 容量 25 mAH； 重量 2.5 g ；用途： 汽车、摩托车防盗遥控器、车库门、美容

东莞市桥头洁宇诗电子厂 [未核实]

12V 27A电池 27A碱性电池
2015-08-23 16:23  广东东莞

[摘要] 尺寸 Φ8 x 28mm； 电压12V； 容量 25 mAH； 重量 4.8 g ；用途： 汽车、摩托车防盗遥控器、车库门、美容镜、美容笔、教学笔

东莞市桥头洁宇诗电子厂 [未核实]

12V 27A电池 27A碱性电池
2015-08-23 16:23  广东东莞

[摘要] 尺寸 Φ8 x 28mm； 电压12V； 容量 25 mAH； 重量 4.8 g ；用途： 汽车、摩托车防盗遥控器、车库门、美容镜、美容笔、教学笔

东莞市桥头洁宇诗电子厂 [未核实]

JPP 5号、7号电池
2015-08-05 11:34  广东东莞

[摘要] JPP 5号、7号碱性电池，使用范围：适应于摇控器、保险柜、计算器、MP3、电动玩具、门禁、检测仪器仪表、无线麦克风、电子秤等。产品高质量，具有放电

东莞市联通光电技术有限公司 [未核实]

JPP 5号、7号电池
2015-08-05 11:34  广东东莞

[摘要] JPP 5号、7号碱性电池，使用范围：适应于摇控器、保险柜、计算器、MP3、电动玩具、门禁、检测仪器仪表、无线麦克风、电子秤等。产品高质量，具有放电

东莞市联通光电技术有限公司 [未核实]

凤凰蓄电池-凤凰蓄电池怎么样
2015-07-24 20:00  北京海淀区

[摘要] 凤凰蓄电池报价-凤凰蓄电池怎么样蓄电池的类型选择蓄电池有多种类型，目前，风力发电普通采用于荷铅酸蓄电池。这种电池灌液后，经过30分钟，待液温为l 5℃时即

北京华心诚科技有限公司 [未核实]

上海复华蓄电池（铅酸免维护工业后备式
2015-07-24 19:59  北京海淀区

[摘要]              &...

北京华心诚科技有限公司 [未核实]

上海复华蓄电池（铅酸免维护工业后备式
2015-07-24 19:59  北京海淀区

[摘要]              &...

北京华心诚科技有限公司 [未核实]

凤凰蓄电池-凤凰蓄电池怎么样
2015-07-24 20:00  北京海淀区

[摘要] 凤凰蓄电池报价-凤凰蓄电池怎么样蓄电池的类型选择蓄电池有多种类型，目前，风力发电普通采用于荷铅酸蓄电池。这种电池灌液后，经过30分钟，待液温为l 5℃时即

北京华心诚科技有限公司 [未核实]

一次性特种锂电池
2015-06-18 14:43  江苏苏州

[摘要] Ultralife 9伏锂电池是一种消费者可更换的电池，它的的使用时间比普通的9伏碱性电池长5倍，比碳锌电池要长10倍。用于离子烟雾报警器中,其备用寿命长达1

松下锂电池销售（苏州）有限公司 [未核实]

一次性特种锂电池
2015-06-18 14:43  江苏苏州

[摘要] Ultralife 9伏锂电池是一种消费者可更换的电池，它的的使用时间比普通的9伏碱性电池长5倍，比碳锌电池要长10倍。用于离子烟雾报警器中,其备用寿命长达1

松下锂电池销售（苏州）有限公司 [未核实]

26650锂离子电池定制批发
2015-05-25 10:47  广东东莞

[摘要] 26550电池定制，26550锂电池组批发厂家，钜大电子是专业的26550锂电池，锂电池组的生产厂家，专业开发设计,生产组装,各种可充电电池、锂电池,碳性电池

广东钜大电子科技有限公司 [未核实]

26650锂离子电池定制批发
2015-05-25 10:47  广东东莞

[摘要] 26550电池定制，26550锂电池组批发厂家，钜大电子是专业的26550锂电池，锂电池组的生产厂家，专业开发设计,生产组装,各种可充电电池、锂电池,碳性电池

广东钜大电子科技有限公司 [未核实]

广州电池制造商 广州18650锂电池
2015-05-22 11:34  广东东莞

[摘要] 广州电池定制，广州18650电池厂家  广州碳性电池供应商，广州碱性电池、镍氢电池首选钜大电子。钜大电子是专业的电池的生产厂家，专业开发设计,生产组

广东钜大电子科技有限公司 [未核实]

4 5 6 7 8 9 10 11 12

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2