全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品   （共有 粒度仪 供应信息 104 条）

生产设备/检测设备(58)

生产设备/检测设备(58)

测试仪(40)

电池材料(36)

电池材料(36)

磷酸铁锂(30)

石墨(6)

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

全自动激光粒度分析仪BT-9300ST
2012-05-24 10:08  辽宁丹东

[摘要] BT-9300ST激光粒度仪的所有操作全部在电脑控制下自动完成，具有自动测试、自动光路校准（自动对中）、自动进水、自动排水、自动消除气泡、自动清洗等特殊功能

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-2002
2012-05-24 10:58  辽宁丹东

[摘要] BT-2002激光粒度分析仪是国家水煤浆工程技术中心与丹东百特科技有限公司联合研制的用于水煤浆领域的专用的激光粒度分布仪。它是利用水煤浆中煤粉颗粒能使激光产生

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

干湿法两用激光粒度分析仪BT-2001
2012-05-24 10:17  辽宁丹东

[摘要] BT-2001激光粒度分析仪是国内首创的干湿法两用的高性能激光粒度仪。干法制样系统包括静音空压机、空气过滤器、系统控制器、自动干粉进样器、干粉分散器、样品收集

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-9300HT
2012-05-24 10:15  辽宁丹东

[摘要] BT-9300HT激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪，它采用进口的半导体激光器，功率大、寿命长、单色性好；采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

干湿法两用激光粒度分析仪BT-2001
2012-05-24 10:17  辽宁丹东

[摘要] BT-2001激光粒度分析仪是国内首创的干湿法两用的高性能激光粒度仪。干法制样系统包括静音空压机、空气过滤器、系统控制器、自动干粉进样器、干粉分散器、样品收集

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-2003
2012-05-24 10:32  辽宁丹东

[摘要] BT-2003激光粒度仪是丹东百特科技有限公司最新研制的高性能的激光粒度仪。它的测试范围达到0.04-1000微米，具有自动调整光路焦距、自动对中、自动给排水

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-2003
2012-05-24 10:32  辽宁丹东

[摘要] BT-2003激光粒度仪是丹东百特科技有限公司最新研制的高性能的激光粒度仪。它的测试范围达到0.04-1000微米，具有自动调整光路焦距、自动对中、自动给排水

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

干法激光粒度分析仪BT-2002D
2012-05-24 10:24  辽宁丹东

[摘要] BT-2002D干法激光粒度分析仪是一种高性能的的干法激光粒度仪。系统包括激光粒度仪、全自动干法分散系统、静音空压机、空气过滤器、样品收集器等部分组成。在干法

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-2002
2012-05-24 10:58  辽宁丹东

[摘要] BT-2002激光粒度分析仪是国家水煤浆工程技术中心与丹东百特科技有限公司联合研制的用于水煤浆领域的专用的激光粒度分布仪。它是利用水煤浆中煤粉颗粒能使激光产生

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-9300S
2012-05-24 10:11  辽宁丹东

[摘要] BT-9300S激光粒度仪是一种具有自动对中、自动进水、自动水位测量、循环流量可调功能的自动化程度更高、使用更方便、性能更好的粒度分布仪。它采用进口的半导体激

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-9300HT
2012-05-24 10:15  辽宁丹东

[摘要] BT-9300HT激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪，它采用进口的半导体激光器，功率大、寿命长、单色性好；采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

经济型激光粒度分析仪BT-9300H
2012-05-24 10:13  辽宁丹东

[摘要] BT-9300H激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪，它采用进口的半导体激光器，功率大、寿命长、单色性好；采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

经济型激光粒度分析仪BT-9300H
2012-05-24 10:13  辽宁丹东

[摘要] BT-9300H激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪，它采用进口的半导体激光器，功率大、寿命长、单色性好；采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

全自动激光粒度分析仪BT-9300ST
2012-05-24 10:08  辽宁丹东

[摘要] BT-9300ST激光粒度仪的所有操作全部在电脑控制下自动完成，具有自动测试、自动光路校准（自动对中）、自动进水、自动排水、自动消除气泡、自动清洗等特殊功能

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

激光粒度分析仪BT-9300S
2012-05-24 10:11  辽宁丹东

[摘要] BT-9300S激光粒度仪是一种具有自动对中、自动进水、自动水位测量、循环流量可调功能的自动化程度更高、使用更方便、性能更好的粒度分布仪。它采用进口的半导体激

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

干法激光粒度分析仪BT-2002D
2012-05-24 10:24  辽宁丹东

[摘要] BT-2002D干法激光粒度分析仪是一种高性能的的干法激光粒度仪。系统包括激光粒度仪、全自动干法分散系统、静音空压机、空气过滤器、样品收集器等部分组成。在干法

丹东市百特仪器有限公司 [未核实]

磷酸铁锂FS-LFP-1
2012-04-26 08:13  河南南阳

[摘要] 1、产品适用范围 ：　　磷酸铁锂用做锂离子电池正极活性物质，主要用于矿灯电池、电动工具电池、电动自行车电池、电动汽车电池、储能电池等。 2、材料型号及特点 ：...

福森新能源有限公司 [未核实]

磷酸铁锂FS-LFP-1
2012-04-26 08:13  河南南阳

[摘要] 1、产品适用范围 ：　　磷酸铁锂用做锂离子电池正极活性物质，主要用于矿灯电池、电动工具电池、电动自行车电池、电动汽车电池、储能电池等。 2、材料型号及特点 ：...

福森新能源有限公司 [未核实]

磷酸铁锂FS-LFP-1
2012-04-25 09:50  河南南阳

[摘要] 1、产品适用范围 ：　　磷酸铁锂用做锂离子电池正极活性物质，主要用于矿灯电池、电动工具电池、电动自行车电池、电动汽车电池、储能电池等。 2、材料型号及特点 ：...

福森新能源有限公司 [未核实]

磷酸铁锂FS-LFP-1
2012-04-25 09:50  河南南阳

[摘要] 1、产品适用范围 ：　　磷酸铁锂用做锂离子电池正极活性物质，主要用于矿灯电池、电动工具电池、电动自行车电池、电动汽车电池、储能电池等。 2、材料型号及特点 ：...

福森新能源有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5 6

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2