全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品   （共有 高低温试验箱 供应信息 448 条）

生产设备/检测设备(354)

生产设备/检测设备(354)

测试仪(235)

电池检测柜(52)

其他未分类(33)

比表面积仪(4)

真空干燥箱(4)

球磨机(4)

化成柜(4)

冲床设备(4)

烤箱系列(2)

热压整型机(2)

涂布机(2)

包装组合设备(2)

注液机系列(2)

窑炉 电炉(2)

成品电池(52)

成品电池(52)

胶体电池(32)

工业电池(10)

其他未分类(8)

电力储能型电池(2)

电池认证/电池检测(18)

电池认证/电池检测(18)

电池检测(18)

电池租赁/设备(14)

电池租赁/设备(14)

其他未分类(14)

太阳能电池(4)

太阳能电池(4)

太阳能电池板(2)

其他未分类(2)

电池材料(2)

电池材料(2)

其他未分类(2)

电池回收/保养/修复(2)

电池回收/保养/修复(2)

其他未分类(2)

显示更多>>

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

娄底高低温试验箱
2017-08-09 10:09  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱一、主要技术参数 型号 工作室尺寸(深×宽×高)mm 外形尺寸(深×宽×高)mm 功率 （KW

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

六盘水高低温试验箱
2017-08-09 10:11  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱 一、参照标准 本产品满足GB2423.1－2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2－2001试验B《低温试验方法》等国家标准，以及其它

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

榆林高性能高低温试验箱
2017-08-09 10:10  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱 一、温度范围 A型： 0℃～130℃ B型： -20℃～130℃ C型： -40℃～130℃ D型： -60℃～130℃ E型： -70℃～13

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

云南个舊高低温试验箱
2017-08-09 10:09  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱一、温度范围 A型： 0℃～130℃ B型： -20℃～130℃ C型： -40℃～130℃ D型： -60℃～130℃ E型： -70℃～130

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

交变高低温试验箱，高低温交变湿热试验箱
2017-08-09 10:06  江苏南京

[摘要] 随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选择产品的环境防护措施，才...

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

高低温试验箱/高低温湿热试验箱/交变高低温湿热试验箱
2017-08-09 10:08  江苏南京

[摘要] 随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选择产品的环境防护措施，才...

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

交变高低温试验箱，高低温交变湿热试验箱
2017-08-09 10:05  江苏南京

[摘要] 随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选择产品的环境防护措...

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

【低温恒温恒湿试验箱】三亚
2017-08-09 10:05  江苏南京

[摘要] 一、低温恒温恒湿试验箱 随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

低温恒温恒湿试验箱
2017-08-09 10:09  江苏南京

[摘要] 一、低温恒温恒湿试验箱 随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

长沙岳阳低温恒温恒湿试验箱
2017-08-09 10:10  江苏南京

[摘要] 一、低温恒温恒湿试验箱参照标准 本产品满足GB2423.1－2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2－2001试验B《低温试验方法》; GB2423

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

高低温湿热试验箱
2017-08-08 13:01  北京海淀区

[摘要] 高低温试验箱|高低温湿热试验箱|高低温交变试验箱  产品售价： 请咨询  产品规格：GDW  产品备注：本试验设备是电

北京東工联华科学仪器设备有限公司 [未核实]

智能小型高低温试验箱
2017-06-20 11:40  北京大兴区

[摘要]  【雅士林品牌】高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料

北京恒温恒湿试验箱厂 [未核实]

高低温试验箱GB/T2423.1-2008标准下载
2017-06-20 11:40  北京大兴区

[摘要] 【雅士林品牌】高低温试验箱官方网站：高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关

北京恒温恒湿试验箱厂 [未核实]

恒温恒湿试验机 生产厂家
2017-05-13 08:42  广东东莞

[摘要] 生产恒温恒湿箱 恒温恒湿试验机 /湿热交变试验箱 /高低温湿热交变试验箱 /可程式恒温恒湿试验箱 /单点式恒温恒湿试验箱 /恒温恒湿机 /高低温试验箱 / 等

东莞市科宝试验设备有限公司 [未核实]

高低温试验箱
2017-04-22 10:51  广东东莞

[摘要] 高低温试验箱   生产高低温箱，低温试验箱, 高温试验箱,恒温恒湿试验箱等环境试验设备,材料力学试验设备,箱包类试验设备。送货方式：免费送货

东莞科宝试验设备有限公司 [未核实]

恒温恒湿试验机
2017-04-22 10:52  广东东莞

[摘要] 恒温恒湿试验机   生产恒温恒湿箱,恒温恒湿试验机 /湿热交变试验箱 /高低温湿热交变试验箱 /可程式恒温恒湿试验箱 /单点式恒温恒湿试验箱

东莞科宝试验设备有限公司 [未核实]

高低温试验机箱生产厂家
2017-04-07 11:34  广东东莞

[摘要] 生产高低温箱，低温试验箱, 高温试验箱,恒温恒湿试验箱等环境试验设备,材料力学试验设备,箱包类试验设备。送货方式：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方

东莞市科宝试验设备有限公司 [未核实]

娄底高低温试验箱
2016-12-20 16:57  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱一、主要技术参数 型号 工作室尺寸(深×宽×高)mm 外形尺寸(深×宽×高)mm 功率 （KW

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

榆林高性能高低温试验箱
2016-12-20 16:40  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱 一、温度范围 A型： 0℃～130℃ B型： -20℃～130℃ C型： -40℃～130℃ D型： -60℃～130℃ E型： -70℃～13

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

六盘水高低温试验箱
2016-12-20 16:52  江苏南京

[摘要] 高低温试验箱 一、参照标准 本产品满足GB2423.1－2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2－2001试验B《低温试验方法》等国家标准，以及其它

南京五和试验设备有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2