全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 成品电池 > 电力储能型电池   （共有 蓄电池 供应信息 90 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

GFM-1000蓄电池生产厂家、阀控式密封铅酸蓄电池
2017-08-09 08:48  河南新乡

[摘要] GFM  NM  2V系列产品特点: 1、寿命长： <1>采用特殊专利配方的板栅合金; <2>采用...

新乡市太达电源有限公司 [未核实]

6TM-120蓄电池生产厂家 铁路用 12V120Ah 阀控式密封铅酸蓄电池
2017-08-09 08:47  河南新乡

[摘要] 6GFM 6TM 6GM 产品特点: 1、电池符合GB/T19638.2-2005、GB/T74042.2-2000标准　2、独特板栅结构设计

新乡市太达电源有限公司 [未核实]

太阳能光伏专用储能蓄电池12.8V 240Ah磷酸铁锂储能电池
2017-08-01 15:09  广东深圳

[摘要] 太阳能光伏专用储能蓄电池12.8V 240Ah磷酸铁锂储能电池 1.输出电压:12.8V 2.放电电流：25A（持续）,50A（峰值） 3.充电电流：25A

延尔实业发展有限公司 [未核实]

供应乐珀尔蓄电池12V38AH
2017-07-01 11:42  广东广州

[摘要] ◆LotPower免维护蓄电池主要优点和性能： 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓

广州博源电池厂 [未核实]

供应全球第一品牌胶体蓄电池-德国阳光蓄电池报价
2017-06-19 17:22  广东广州

[摘要] 供应全球第一品牌胶体蓄电池-德国阳光蓄电池报价      创立于1888年的EXIDE科技集团，是全球最大的

广州亿航电子科技有限公司 [未核实]

供应乐珀尔蓄电池12V65AH
2017-06-10 09:11  广东广州

[摘要] ◆LotPower免维护蓄电池主要优点和性能：　　1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。　　2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓

广州博源电池厂 [未核实]

供应乐珀尔蓄电池12V100AH
2017-06-10 09:12  广东广州

[摘要] ◆LotPower免维护蓄电池主要优点和性能：　　1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。　　2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓

广州博源电池厂 [未核实]

供应乐珀尔蓄电池12V17AH
2017-06-10 09:11  广东广州

[摘要] ◆LotPower免维护蓄电池主要优点和性能：　　1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。　　2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓

广州博源电池厂 [未核实]

供应乐珀尔蓄电池12V7AH
2017-06-10 09:11  广东广州

[摘要] ◆LotPower免维护蓄电池主要优点和性能：　　1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。　　2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓

广州博源电池厂 [未核实]

供应美国德克蓄电池Unigy II 2V大容量系列
2017-05-23 09:12  北京通州区

[摘要] Unigy II系列电池可能是全球最可靠、外形最美观的2伏蓄电池产品，采用多项成熟工艺、专利技术，制造过程多达250道严格的质量控制检测，其长寿命、高可靠性

北京洪泽阳科技发展有限公司 [未核实]

12V33AH深循环蓄电池
2017-02-08 10:00  广东佛山

[摘要] 太阳能蓄电池产品特性： n 高深循环设计，有较强的充电充电接受能力，以及过放电或深放电恢复能力强； n 超长寿命设计，良好的抗极板硫化和减

佛山尤尼电池有限公司 [未核实]

6TM-120蓄电池生产厂家 铁路用 12V120Ah 阀控式密封铅酸蓄电池
2016-12-22 08:07  河南新乡

[摘要] 6GFM 6TM 6GM 产品特点: 1、电池符合GB/T19638.2-2005、GB/T74042.2-2000标准　2、独特板栅结构设计

新乡市太达电源有限公司 [未核实]

GFM-1000蓄电池生产厂家、阀控式密封铅酸蓄电池
2016-12-22 08:07  河南新乡

[摘要] GFM  NM  2V系列产品特点: 1、寿命长： <1>采用特殊专利配方的板栅合金; <2>采用...

新乡市太达电源有限公司 [未核实]

供应美国德克蓄电池Unigy II 2V大容量系列
2016-12-15 16:11  北京通州区

[摘要] Unigy II系列电池可能是全球最可靠、外形最美观的2伏蓄电池产品，采用多项成熟工艺、专利技术，制造过程多达250道严格的质量控制检测，其长寿命、高可靠性

北京洪泽阳科技发展有限公司 [未核实]

太阳能光伏专用储能蓄电池12.8V 240Ah磷酸铁锂储能电池
2016-12-08 15:30  广东深圳

[摘要] 太阳能光伏专用储能蓄电池12.8V 240Ah磷酸铁锂储能电池 1.输出电压:12.8V 2.放电电流：25A（持续）,50A（峰值） 3.充电电流：25A

延尔实业发展有限公司 [未核实]

供应全球第一品牌胶体蓄电池-德国阳光蓄电池报价
2016-10-17 09:47  广东广州

[摘要] 供应全球第一品牌胶体蓄电池-德国阳光蓄电池报价      创立于1888年的EXIDE科技集团，是全球最大的

广州亿航电子科技有限公司 [未核实]

易达新UPS分类及优势介绍
2016-05-11 11:47  北京大兴区

[摘要] 易达新UPS是公司集多年现场实施经验及UPS解决方案推出的UPS系列，具有实用性强、可靠性高、兼容性好、智能化管理等优势。易达新UPS分类: 高频在线式UP...

北京安耐祺科技有限公司 [未核实]

易达新UPS分类及优势介绍
2016-05-11 11:47  北京大兴区

[摘要] 易达新UPS是公司集多年现场实施经验及UPS解决方案推出的UPS系列，具有实用性强、可靠性高、兼容性好、智能化管理等优势。易达新UPS分类: 高频在线式UP...

北京安耐祺科技有限公司 [未核实]

阳光A412/120 A
2015-06-06 18:14  四川成都

[摘要] 四川瑞森电源科技有限公司主营产品与服务 UPS电源; UPS蓄电池; 铅酸蓄电池; 胶体蓄电池; 免维护蓄电池; 阳光蓄电池; 汤浅蓄电池; 松下

四川瑞森电源科技有限公司 [未核实]

阳光A412/120 A
2015-06-06 18:14  四川成都

[摘要] 四川瑞森电源科技有限公司主营产品与服务 UPS电源; UPS蓄电池; 铅酸蓄电池; 胶体蓄电池; 免维护蓄电池; 阳光蓄电池; 汤浅蓄电池; 松下

四川瑞森电源科技有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2