全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 代理/加工/项目合作等   （共有 蓄电池 供应信息 85 条）

代理(42)

项目合作(36)

加工(5)

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

广东UPS不间断电源/广州UPS免维护蓄电池总代理商
2017-08-01 15:29  广东广州

[摘要] 轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。 ·先进高频技术 　...

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

清远UPS不间断电源华南区UPS电源蓄电池核心总代理
2017-08-01 15:31  广东广州

[摘要] MT系列UPS是专门针对网络节点及高档工作站用户而设计的全智能型UPS。MT1000(S)/MT1500S分别具备1000VA/1500VA的稳压输出容量，自...

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

佛山UPS不间断电源专卖/南海UPS不间断电源蓄电池专卖
2017-08-01 15:29  广东广州

[摘要] 标配下可以达到IP21的防护等级（防止大于12mm的固体物体侵入，防止垂直滴下的水滴侵入）。为了更高的防尘要求，可选配防尘组件，提高工业环境下的用户防尘等级，...

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

茂名UPS不间断电源设备，松下汤浅UPS免维护蓄电池专卖
2017-08-01 15:30  广东广州

[摘要] 先进的IGBT高频脉宽调制技术（PWM）相结合，降低系统噪音及电力损失，确保客户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益。2、先进

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

UPS不间断电源-广州UPS不间断电源蓄电池总代理
2017-08-01 15:29  广东广州

[摘要] 无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供最佳的电源保障。·零转换时间　　当市电停电或复电时，UPS在市电模式与

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

珠海山特UPS不间断电源销售价格-冠军汤浅UPS免维护蓄电池专卖
2017-08-01 15:31  广东广州

[摘要] 工业型单进单出系列是一款先进理想的在线式正弦波不间断电源供电系统，运用高频载波技术及IGBT功率器件，能精确控制UPS各种运转参数，为您的精密设备提供优质、可

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

南海APC-UPS不间断电源蓄电池专卖-广州UPS不间断电源经销商
2017-08-01 15:29  广东广州

[摘要] 输出功率容量 300 瓦数 / 500 VA 最大可配置功率 300 瓦数 / 500 VA 额定输出电压 230V 满负载效

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

江门APC-UPS不间断电源生产厂家直销售维修报价-松下汤浅冠军UPS免维护蓄电池专卖
2017-08-01 15:29  广东广州

[摘要] 输出功率容量 2700 瓦数 / 3000 VA 最大可配置功率 2700 瓦数 / 3000 VA 额定输出电压 230V

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

成都超声波塑料瓶焊接机成都长荣超声波
2017-07-12 15:25  四川成都

[摘要] 成都长荣超声波成都长荣焊接机成都超声波焊接机成都超声波成都焊接机主要用途：熔接、埋植、铆接、点焊、成型等适用行业：汽车类：各种灯具、水箱、仪表盘、蓄

成都汉荣超声波机械设备有限公司 [未核实]

广东深圳EPS应急电源/EPS电源
2017-05-11 10:58  广东深圳

[摘要] EPS电源的工作原理简单描述如下。 　　1>. 当市电供电正常、当市电供电正常时，市电电源经过充电器对蓄电池组充电。然后再由蓄电池组向逆变器提供直流能源

深圳盛莱斯特电子有限公司 [未核实]

清远UPS不间断电源华南区UPS电源蓄电池核心总代理
2016-12-15 19:05  广东广州

[摘要] MT系列UPS是专门针对网络节点及高档工作站用户而设计的全智能型UPS。MT1000(S)/MT1500S分别具备1000VA/1500VA的稳压输出容量，自...

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

广东UPS不间断电源/广州UPS免维护蓄电池总代理商
2016-12-15 19:06  广东广州

[摘要] 轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。 ·先进高频技术 　...

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

茂名UPS不间断电源设备，松下汤浅UPS免维护蓄电池专卖
2016-12-15 19:05  广东广州

[摘要] 先进的IGBT高频脉宽调制技术（PWM）相结合，降低系统噪音及电力损失，确保客户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益。2、先进

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

佛山UPS不间断电源专卖/南海UPS不间断电源蓄电池专卖
2016-12-15 19:06  广东广州

[摘要] 标配下可以达到IP21的防护等级（防止大于12mm的固体物体侵入，防止垂直滴下的水滴侵入）。为了更高的防尘要求，可选配防尘组件，提高工业环境下的用户防尘等级，...

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

UPS不间断电源-广州UPS不间断电源蓄电池总代理
2016-12-15 19:05  广东广州

[摘要] 无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供最佳的电源保障。·零转换时间　　当市电停电或复电时，UPS在市电模式与

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

珠海山特UPS不间断电源销售价格-冠军汤浅UPS免维护蓄电池专卖
2016-12-15 19:05  广东广州

[摘要] 工业型单进单出系列是一款先进理想的在线式正弦波不间断电源供电系统，运用高频载波技术及IGBT功率器件，能精确控制UPS各种运转参数，为您的精密设备提供优质、可

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

江门APC-UPS不间断电源生产厂家直销售维修报价-松下汤浅冠军UPS免维护蓄电池专卖
2016-12-15 19:06  广东广州

[摘要] 输出功率容量 2700 瓦数 / 3000 VA 最大可配置功率 2700 瓦数 / 3000 VA 额定输出电压 230V

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

南海APC-UPS不间断电源蓄电池专卖-广州UPS不间断电源经销商
2016-12-15 19:07  广东广州

[摘要] 输出功率容量 300 瓦数 / 500 VA 最大可配置功率 300 瓦数 / 500 VA 额定输出电压 230V 满负载效

广州市文客电子科技有限公司 [未核实]

广东深圳EPS应急电源/EPS电源
2016-09-19 10:46  广东深圳

[摘要] EPS电源的工作原理简单描述如下。 　　1>. 当市电供电正常、当市电供电正常时，市电电源经过充电器对蓄电池组充电。然后再由蓄电池组向逆变器提供直流能源

深圳盛莱斯特电子有限公司 [未核实]

沈阳美国山特Castale 3KVA
2016-08-27 11:01  辽宁沈阳

[摘要] 沈阳山特|沈阳山特UPS|沈阳山特UPS电源|沈阳山特UPS不间断电源|沈阳美国山特|沈阳美国山特电源|沈阳美国山特UPS电源|沈阳美国山特UPS不间断电源

沈阳瑞恒弘业科技有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2