全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 锂电池 > 其他未分类   （共有 充电电池 供应信息 48 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

供应海特 3V-24V 便携式仪器专用锂电池组
2014-08-18 08:05  山东枣庄

[摘要] 便携式仪器设备用小型号锂电池组系列   产品名称: 便携式仪器设备用小型号锂电池组系列   产品型号: HETER

山东精工电子科技有限公司 [未核实]

供应海特 3V-24V 便携式仪器专用锂电池组
2014-08-18 08:05  山东枣庄

[摘要] 便携式仪器设备用小型号锂电池组系列   产品名称: 便携式仪器设备用小型号锂电池组系列   产品型号: HETER

山东精工电子科技有限公司 [未核实]

锂离子充电电池(LIR2025
2013-07-25 11:39  广东深圳

[摘要] 锂离子LIR充电系列（电压3.6V）LIR2025  LIR2032  LIR2430 &n

深圳市思尔科技 [未核实]

锂离子充电电池(LIR2025
2013-07-25 11:39  广东深圳

[摘要] 锂离子LIR充电系列（电压3.6V）LIR2025  LIR2032  LIR2430 &n

深圳市思尔科技 [未核实]

供应CR1632塑胶电池，贴片电池座，1632电池卡座
2013-05-13 09:10  广东深圳

[摘要] 供应CR1632塑胶电池，贴片电池座，1632电池卡座深圳xunjieyuan有限公司是中国较早进行电池生产厂家之一，具有多年生产经验的专业性电池制造厂商

深圳市迅捷源科技有限公司 [未核实]

供应CR1632塑胶电池，贴片电池座，1632电池卡座
2013-05-13 09:10  广东深圳

[摘要] 供应CR1632塑胶电池，贴片电池座，1632电池卡座深圳xunjieyuan有限公司是中国较早进行电池生产厂家之一，具有多年生产经验的专业性电池制造厂商

深圳市迅捷源科技有限公司 [未核实]

充电电池
2012-08-07 14:22  广东深圳

[摘要] 镍氢扣式电池长寿命：在正常使用情况下，寿命大于500次; 高度适应性：可根据客户要求制成任意电池组，以满足客户产品的要求；高的能量密度：镍氢电池容量较同尺

深圳市泽坤电源科技有限公司 [未核实]

充电电池
2012-08-07 14:22  广东深圳

[摘要] 镍氢扣式电池长寿命：在正常使用情况下，寿命大于500次; 高度适应性：可根据客户要求制成任意电池组，以满足客户产品的要求；高的能量密度：镍氢电池容量较同尺

深圳市泽坤电源科技有限公司 [未核实]

镍氢扣式电池
2012-08-07 14:20  广东深圳

[摘要] 环保扣式镍氢电池 40H 3.6V 手摇电筒电池，手摇电筒电池供应扣式镍氢环保充电电池 20H .. 供应镍氢扣式充电电池 3.6v 40H 环保镍氢柱式

深圳市泽坤电源科技有限公司 [未核实]

镍氢扣式电池
2012-08-07 14:20  广东深圳

[摘要] 环保扣式镍氢电池 40H 3.6V 手摇电筒电池，手摇电筒电池供应扣式镍氢环保充电电池 20H .. 供应镍氢扣式充电电池 3.6v 40H 环保镍氢柱式

深圳市泽坤电源科技有限公司 [未核实]

供应聚会合物锂电池
2011-09-10 16:13  广东深圳

[摘要] 康胜聚合物电池简介 【聚合物锂电池】聚合物3.7V带插头保护板锂离子充电电池标称电压：3.7V 充电电压：4.2V 主要特点:?? 1、尺寸灵活, 随意性大

深圳康胜电池有限公司 [未核实]

供应聚会合物锂电池
2011-09-10 16:13  广东深圳

[摘要] 康胜聚合物电池简介 【聚合物锂电池】聚合物3.7V带插头保护板锂离子充电电池标称电压：3.7V 充电电压：4.2V 主要特点:?? 1、尺寸灵活, 随意性大

深圳康胜电池有限公司 [未核实]

12V 16AH 圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:08  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-16AH 额定容量 16000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V 16AH 圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:08  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-16AH 额定容量 16000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V 36AH 圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:09  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-36AH 额定容量 36000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V20AH圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:08  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-20AH 额定容量 20000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V 12AH 圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:08  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-12AH 额定容量 12000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V 12AH 圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:08  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-12AH 额定容量 12000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V20AH圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:08  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-20AH 额定容量 20000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

12V 36AH 圆柱形锂电池组合
2011-08-02 17:09  广东深圳

[摘要] 品牌新宇嘉型号 18650-36AH 额定容量 36000（mah）标准电压 11.1（V）充电电流 1

深圳市新宇嘉通讯电子有限公司 [未核实]

1 2 3

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2