全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 生产设备/检测设备 > 电池检测柜   （共有 充电电池 供应信息 28 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

新威电池检测设备BTS-60V20A
2017-08-07 15:49  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,注册资金1000万元，电池检测设备一流供应商新威电池测试仪应用范围1、对各类充电电池如锂聚合物、锂离子电池，镍氢、镍

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威电动汽车电池充放电性能检测系统BTS-110V100A
2017-08-07 15:49  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的电池测试领域领导型

深圳新威电子有限公司 [未核实]

厂家直销新威锂电池容量寿命测试柜
2017-08-07 15:49  广东深圳

[摘要] 新威锂电池容量寿命测试柜BTS-5V6A新威锂电池容量寿命测试柜是新威公司年销量过千台，行业领先的明星产品！ ATL、深圳泓德、德赛、GP等企业的长期供应商

深圳新威电子有限公司 [未核实]

电动车电池充放电检测设备
2017-08-07 15:49  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的电池测试领域领导型

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威电池组模块测试系统BTS-60V20A
2017-06-16 18:05  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过近20年的发展,成长为注册资金1000万元的电池测试领域领导型企业! 新威尔动

深圳新威电子有限公司 [未核实]

锂动力电池充放电老化柜BTS-5V20A
2017-06-16 18:06  广东深圳

[摘要] 深圳新威自主研发、生产和销售的锂动力电池充放电老化柜柜适用于各类材料动力电池的充放电、寿命性能检测，其配套的夹具也可用于非聚合物电池。产品性能可靠，价格优惠

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威锂电池化成分容系统BTS-5V20A
2017-06-16 18:05  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的行业龙头. &nb

深圳新威电子有限公司 [未核实]

厂家直销新威锂电池容量寿命测试柜
2016-12-19 11:14  广东深圳

[摘要] 新威锂电池容量寿命测试柜BTS-5V6A新威锂电池容量寿命测试柜是新威公司年销量过千台，行业领先的明星产品！ ATL、深圳泓德、德赛、GP等企业的长期供应商

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威锂电池化成分容系统BTS-5V20A
2016-12-19 11:13  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的行业龙头. &nb

深圳新威电子有限公司 [未核实]

电动车电池充放电检测设备
2016-12-19 11:13  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的电池测试领域领导型

深圳新威电子有限公司 [未核实]

锂动力电池充放电老化柜BTS-5V20A
2016-12-19 11:14  广东深圳

[摘要] 深圳新威自主研发、生产和销售的锂动力电池充放电老化柜柜适用于各类材料动力电池的充放电、寿命性能检测，其配套的夹具也可用于非聚合物电池。产品性能可靠，价格优惠

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威电池组模块测试系统BTS-60V20A
2016-12-19 11:13  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的电池测试领域领导型

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威电动汽车电池充放电性能检测系统BTS-110V100A
2016-12-19 11:13  广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司成立于1999年,具有自主研发和生产能力和销售能力，经过10多年的发展,己由一家小型企业成长为注册资金1000万元的电池测试领域领导型

深圳新威电子有限公司 [未核实]

电池抗压试验装置
2016-05-16 09:24  广东东莞

[摘要] 本产品主要针对可重复充电电池的单芯、两个或两个以上多芯串/并联结构的电池组的两个平的表面之间的抗压缩试验（模拟电池遭受挤压的情形），目的是降低锂电池、电池在用

东莞华银试验仪器 [未核实]

电池抗压试验装置
2016-05-16 09:24  广东东莞

[摘要] 本产品主要针对可重复充电电池的单芯、两个或两个以上多芯串/并联结构的电池组的两个平的表面之间的抗压缩试验（模拟电池遭受挤压的情形），目的是降低锂电池、电池在用

东莞华银试验仪器 [未核实]

供应新威高性能动力电池检测设备60V300A
2015-04-15 17:13  广东深圳

[摘要] 供应新威高性能动力电池检测设备60V300A 新威锂镍氢动力电池充放电测试仪应用范围1、对各类充电电池进行容量循环测试。锂聚合物、锂离子电池，镍氢、镍镉、等电

深圳市新威电子有限公司 [未核实]

供应新威高性能动力电池检测设备60V300A
2015-04-15 17:13  广东深圳

[摘要] 供应新威高性能动力电池检测设备60V300A 新威锂镍氢动力电池充放电测试仪应用范围1、对各类充电电池进行容量循环测试。锂聚合物、锂离子电池，镍氢、镍镉、等电

深圳市新威电子有限公司 [未核实]

供应广东名牌新威软包聚合物电池综合性能测试仪5V20A
2015-04-15 17:06  广东深圳

[摘要] 供应广东名牌新威软包聚合物电池综合性能测试仪5V20A   一，主要用于检测充电电池主要通过对电池进行充放电来测量电池的各项指标。测量电池

深圳市新威电子有限公司 [未核实]

供应广东名牌新威软包聚合物电池综合性能测试仪5V20A
2015-04-15 17:06  广东深圳

[摘要] 供应广东名牌新威软包聚合物电池综合性能测试仪5V20A   一，主要用于检测充电电池主要通过对电池进行充放电来测量电池的各项指标。测量电池

深圳市新威电子有限公司 [未核实]

新威镍氢镍镉电池测试仪_国内质量最好的测试仪厂家
2015-03-31 16:11  广东深圳

[摘要] 新威镍氢镍镉电池测试仪---国内质量最好的测试仪厂家--- 新威电池测试仪欢迎镍氢镍镉电池供应商来电咨询新威镍氢镍镉电池测试仪事宜！或者拨打电话，咨询工作人员

深圳新威尔新能源技术有限公司 [未核实]

1 2

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2