全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 生产设备/检测设备 > 测试仪   （共有 供应信息 3347 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

自行车驱动系统静负荷试验机
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 依据标准：EN14764:2005 , ISO4210-2014 驱动系统静负荷试验在包括车架、脚蹬、传动系统、后轮部件的组合件上进行, 还包括变速机构在内...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

车轮夹持力脱卸试验机
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 依据标准：EN14764:2005 , ISO4210-2014 将车轮用螺母紧固在车架和前叉上，测试前轮夹持力时沿前轮的拆卸方向，在前轴两侧对称地施加一个...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

插头线突拉试验机.插头线突拉机.线材突拉测试仪
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 本机专门试验插头片与导体之接合强度及导体线之抗突拉强度。将插头片固定于夹具内，导线尾端连接冲锤杆，即可测试突拉。突拉测试完成之后，吊上回转砝码，进行回转试验及...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

伸长率试验机,线材延伸率试验机,铜线延伸率测试
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 本试验机是专门为各种线材及金属材料作伸长特性之测试的高可靠性设备。根据线材的导电特性，配合先进的控制技术，使本设备具有高精度的百分比自动计算，全自动操作功能。...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

光源箱,标准光源,光源灯箱,标准光源对色灯箱,五光源箱
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 型 号 光 源 名 称 　配置 功率 色温 CAC-600- 五光源 电压 220V /110V D65 国际标准人工日光光源 　2 支 18W/ 支 650...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

电子卧式拉力机,电动卧式拉力试验机,拉力试验机
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 本产品采用双导杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无极调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

自行车脚踏花毂磨耗试验机
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 依据标准：EN14764:2005 , ISO4210-2014 本机依据标准设计制造,将脚踏板或轮毂装置于本仪器之旋转轴，依规范要求施加载重及选择设定转速，...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

微电脑插拔力试验机,插拔力测试仪,插拔寿命试验机
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 本机适用于端子USB，计算器接口导连接器的插拔试验之用，可实时显示连续值，插入峰值，拔出峰值具有自动计数功能，行程速度可随意调节，并且显示速度值，是市场上目前...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

手动式影像测量仪/二次元影像测量仪/投影仪/精密型影像仪
2017-06-21 15:26  广东东莞

[摘要] 仪器用途该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。产品特点仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

盐雾箱，盐雾机，盐雾试验箱 ,盐雾箱 ,盐雾实验箱
2017-06-21 15:27  广东东莞

[摘要] 盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。 型号 XH-60 XH-90 XH...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

电源线弯曲测试仪,电源线弯折测试机,电源线摇摆测试仪
2017-06-21 15:26  广东东莞

[摘要] 本试验机符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。本机可以测试插头引线及电线...

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

智能小型高低温试验箱
2017-06-20 11:40  北京大兴区

[摘要]  【雅士林品牌】高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料...

北京恒温恒湿试验箱厂 [未核实]

新威4008-5V6A-S1电池测试仪
2017-06-16 18:05  广东深圳

[摘要] BTS-4000基于NEWARE第4代测试系统架构，于2008年进入市场，满足动力电池脉冲充放电测试、DCIR（直流内阻）测试、Cycle Life测试、倍率...

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威新产品BTS-9000系统5V5A多量程电池测试仪
2017-06-16 18:06  广东深圳

[摘要] 新威新产品BTS-9000系统5V5A多量程电池测试仪基于NEWARE第6代测试系统架构，主要用于电池材料研究、高精度测试、脉冲充放电测试、DCIR（直流内阻...

深圳新威电子有限公司 [未核实]

厂家供应新威纽扣电池恒流充放电仪5V1MA
2017-06-16 18:05  广东深圳

[摘要]  品牌：新威型号：BTS-3008-5V1MA-164系列通道数：8CH适用于：大专院校、科研院所、电池企业研发中心…&hellip...

深圳新威电子有限公司 [未核实]

剃须刀电池测试仪
2017-06-12 09:10  广东深圳

[摘要] NEWARE BTS系列 主要特点:1.精度达到满量程的0.1%，精准度行内最高 2.系统硬件稳定可靠，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源。 3. 可同是时进行...

深圳新威新能源电子有限公司 [未核实]

动力电池化成柜-5V100A
2017-06-12 09:10  广东深圳

[摘要] 1．新威设备的性价比较高，精准度达到0.01%,精准度行内最高。精度，测试仪是是千分之一；分容柜是千分之3；测试电池的电流、电压、 容量、循环、寿命、内阻。 ...

深圳新威新能源电子有限公司 [未核实]

纽扣电池性能测试仪
2017-06-12 09:10  广东深圳

[摘要] 纽扣电池性能测试仪电池充/放电特性试验电池容量试验电池化成、分容HPPC测试池循环寿命试验电池充/放电效率试验电池过充/过放速率承受能力试验电池标准动态测试电...

深圳新威新能源电子有限公司 [未核实]

平板电脑电池检测设备BTS-5V20A
2017-06-12 09:10  广东深圳

[摘要] 系统硬件稳定可靠每个通道有独立的恒流及硬件恒压源，可任意编程控制； 数据采集精确度高，系统内部设有防干扰装置保证采样数据的精确度；设备控制简单方便设备中...

深圳新威新能源电子有限公司 [未核实]

AV混合动力电池检测系统
2017-06-12 09:07  广东深圳

[摘要] AV-900双通道循环测试系统测试大功率动力传动系统大功率动力传动系统（汽车，卡车，军用交通工具）强大的电脑控制双向负载功...

深圳新威新能源电子有限公司 [未核实]

4 5 6 7 8 9 10 11 12

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2