全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 生产设备/检测设备 > 热压整型机   （共有 供应信息 96 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

低烟无卤灯饰电线
2014-04-29 14:28  广东广州

[摘要] 工程灯饰电线13600023420图 名称：低烟无卤灯饰电线 类别：额定电压300/300v 型号：AVR 产品规格：0.08－0.4 mm² D用...

广州市东方电线电缆有限公司 [未核实]

低烟无卤屏蔽控制电缆
2014-04-29 14:27  广东广州

[摘要] 低烟无卤屏蔽控制电缆类别：屏蔽控制电缆型号：KVVR22 产品规格：0.3－6 mm2 （2－6芯） D用途：广州市东东方电线电缆有限公司屏蔽控制电线选用99...

广州市东方电线电缆有限公司 [未核实]

低烟无卤灯饰电线
2014-04-29 14:28  广东广州

[摘要] 工程灯饰电线13600023420图 名称：低烟无卤灯饰电线 类别：额定电压300/300v 型号：AVR 产品规格：0.08－0.4 mm² D用...

广州市东方电线电缆有限公司 [未核实]

低烟无卤屏蔽控制电缆
2014-04-29 14:27  广东广州

[摘要] 低烟无卤屏蔽控制电缆类别：屏蔽控制电缆型号：KVVR22 产品规格：0.3－6 mm2 （2－6芯） D用途：广州市东东方电线电缆有限公司屏蔽控制电线选用99...

广州市东方电线电缆有限公司 [未核实]

软包装锂电池热压整形机、锂电池热压机、锂电设备
2014-02-25 09:31  广东深圳

[摘要] 功能概述： 1：适用于软包锂电芯热压，冷压定型2：空压工作速度：500次/H3：所需压力：0~2T可调4：有效压料工作面积：300*300mm5: ...

深圳市晶科诺尔自动化科技有限公司 [未核实]

软包装锂电池热压整形机、锂电池热压机、锂电设备
2014-02-25 09:31  广东深圳

[摘要] 功能概述： 1：适用于软包锂电芯热压，冷压定型2：空压工作速度：500次/H3：所需压力：0~2T可调4：有效压料工作面积：300*300mm5: ...

深圳市晶科诺尔自动化科技有限公司 [未核实]

自动热冷压机
2013-10-21 11:15  广东东莞

[摘要] 设备的技术参数：1.设备名称：500连续冷热压机 2. 设备主要组成：2.1  放料系统2.1.1 放料平台；2.1.2 放料可调过辊；2.1.3 ...

东莞市双仁机械设备科技有限公司 [未核实]

自动热冷压机
2013-10-21 11:15  广东东莞

[摘要] 设备的技术参数：1.设备名称：500连续冷热压机 2. 设备主要组成：2.1  放料系统2.1.1 放料平台；2.1.2 放料可调过辊；2.1.3 ...

东莞市双仁机械设备科技有限公司 [未核实]

做盐雾试验买林频牌盐雾试验箱
2013-08-28 11:56  上海闵行区

[摘要] 一、【林频】盐雾箱符合标准：GB/T2423.17-2008  电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法 GB/T 2423.18-2000...

中国林频上海仪器股份有限公司 [未核实]

高低温机供应商列表
2013-08-28 11:55  上海闵行区

[摘要] 很荣幸为您推荐！高低温箱是【林频股份】的主打产品之一,我司愿为您提供优质的检测设备！祝您的事业一臂之力！以下是关于“高低温箱”的详细资...

中国林频上海仪器股份有限公司 [未核实]

高低温机供应商列表
2013-08-28 11:55  上海闵行区

[摘要] 很荣幸为您推荐！高低温箱是【林频股份】的主打产品之一,我司愿为您提供优质的检测设备！祝您的事业一臂之力！以下是关于“高低温箱”的详细资...

中国林频上海仪器股份有限公司 [未核实]

做盐雾试验买林频牌盐雾试验箱
2013-08-28 11:56  上海闵行区

[摘要] 一、【林频】盐雾箱符合标准：GB/T2423.17-2008  电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法 GB/T 2423.18-2000...

中国林频上海仪器股份有限公司 [未核实]

折边机、吸塑折边机、三边折边机
2013-07-17 07:33  广东深圳

[摘要] 华仕德科技是从事包装机械的研究开发、设计制造、生产安装、销售服务为一体的知名企业。公司拥有各式专业性的人才及雄厚的技术开发能力，企业内部管理严密、生产效率高、...

深圳市华仕德科技有限公司 [未核实]

折边机、吸塑折边机、三边折边机
2013-07-17 07:33  广东深圳

[摘要] 华仕德科技是从事包装机械的研究开发、设计制造、生产安装、销售服务为一体的知名企业。公司拥有各式专业性的人才及雄厚的技术开发能力，企业内部管理严密、生产效率高、...

深圳市华仕德科技有限公司 [未核实]

锦州恒丹东恒温恒湿试验箱，铁岭恒温恒湿箱温恒湿试验机报价
2013-06-18 10:01  辽宁沈阳

[摘要] 【恒温恒湿试验箱】官方网站：http://www.sylinpin.com.cn美观大气、高效安全、易学易用恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的...

沈阳林频仪器股份有限公司 [未核实]

锦州恒丹东恒温恒湿试验箱，铁岭恒温恒湿箱温恒湿试验机报价
2013-06-18 10:01  辽宁沈阳

[摘要] 【恒温恒湿试验箱】官方网站：http://www.sylinpin.com.cn美观大气、高效安全、易学易用恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的...

沈阳林频仪器股份有限公司 [未核实]

沈阳低温恒温试验箱|大连低温试验箱|长春低温恒温试验箱
2013-06-13 11:20  辽宁沈阳

[摘要] 构造美观.高效安全.用途广泛高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度...

沈阳林频仪器股份有限公司 [未核实]

沈阳低温恒温试验箱|大连低温试验箱|长春低温恒温试验箱
2013-06-13 11:20  辽宁沈阳

[摘要] 构造美观.高效安全.用途广泛高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度...

沈阳林频仪器股份有限公司 [未核实]

铁线调直切断机
2013-06-11 14:52  广东广州

[摘要] 本公司专业生铁线调直切断机，铁线弯框机，铁线修边机。

广州市德力焊接设备有限公司 [未核实]

铁线调直切断机
2013-06-11 14:52  广东广州

[摘要] 本公司专业生铁线调直切断机，铁线弯框机，铁线修边机。

广州市德力焊接设备有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2