全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

无锡市鸿达电子有限公司
主营： 电流保险丝 微型保险丝 贴片保险丝 温度保险丝 汽车保险丝 自恢复保险丝 保险丝夹

16

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
吕斌先生

电话:86-0769-82391938
手机:15622511589
QQ:
www.fuse168.com
luoyan3721.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

炘源晶光伏科技（洛阳）有限公司

深圳众创赢科技有限公司

深圳华标检测服务有限公司

雷鑫太阳能科技有限公司

吴江市龙腾电子应用材料有限公司

深圳市铭锐祥自动化设备有限公司

深圳市晨曦电源科技有限公司

黄河电池配件有限公司

博爱玛科技有限公司

天津绿动能源科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

公司简介更多>>

公司生产.销售各种高标准.高品质.高性能的保护器件.随着公司的蓬勃发展现在我们有庞大的专业队伍在同行有很好的地位及声誉.
主要产品有：电流保险丝.保险丝管.保险丝.玻璃管保险丝.陶瓷保险丝.温度保险丝.温度控制器.温度保护器.温度开关.汽车保险丝.汽车保险丝座.节能灯保险丝.微型保险丝.贴片保险丝.保险丝座.保险丝夹.保险丝套.保险丝编带夹.自恢复保险丝.快恢复保险丝.可恢复保险丝.NTC.热敏电阻.微型保险丝管.电流保险丝管.
电流保险丝：2.4x7/0.1A-10A/125V/250V/通过各种CCC.UL.CUL.CSA.ROHS认证.
3.0x10/1A-5A/250V/节能灯保险丝有各种CCC.UL.CUL.CSA.VDE.ROHS标准.
3.6x10/0.1A-15A/250V/125V/玻璃管保险丝.陶瓷保险丝.双帽引线保险丝通...

查看详细介绍>>

最新产品供应更多>>

单价：电议保险丝座.电流保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议NEC温度保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议带线保险丝座.拉线保险丝座发布时间:2014-08-16

单价：电议5.2x20mm保险丝管.保险丝.电流保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议6.35x31.75mm保险丝.陶瓷管保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议温度保险丝.东洋温度保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议保险丝.保险丝管.电流保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议微型保险丝发布时间:2014-08-16

单价：电议温度开关发布时间:2010-09-07

单价：电议汽车保险丝发布时间:2010-09-07

查看更多产品>>

无锡市鸿达电子有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 东莞市 寮步镇石龙坑金园路49号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网