全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

南京培胤仪器有限公司

4

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

曹辉先生 (销售经理)

电话:86-025-52764011
手机:17849958875
QQ:
www.njpyyq.com
njpyyq.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

深圳市赛佰斯科技有限公司

国信恒安科技有限公司

能泰电源测试设备（深圳）有限公司

太原纳克太阳能光伏公司

深圳新威新能源电子有限公司

南都动力电源有限公司

深圳市新境界电池有限公司

深圳鑫诺尔科技有限公司

北京通兴鸿业商贸有限公司

南京新禧贸易有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

公司简介更多>>

南京培胤仪器有限公司是一家集设计、研发、生产、销售、维护于一体的多元化可持续发展的制造型企业，致力于水纯化处理设备的研发生产。公司拥有一批技术实力过硬的人才团队，自成立之日起秉承“品质保证、客户至上、诚信取胜”的宗旨。以科技创新作为公司的发展方向，视产品质量为企业生命的方针，为用户提供精良的产品和完备的售后服务。
公司生产的培胤（PY）系列实验室/工业用超纯水设备采用实用的超纯水制备工艺与智能控制技术，并针对国内需求作了特别的实用性强化设计，性能非常稳定。培胤仪器所生产的培胤（PY）系列超纯水设备已在国内经历了多年的市场检验，用户遍布全国各地，包括：疾病控制系统、环境检测、科研院所、各类大学、食品化工企业、质检系统、出入境检验检疫系统、医院等，因其独特的实用性强化设计，保证机器超低的故障率，性能稳定，质量可靠，深受广大用户的信赖和支持，获得一致好评。

查看详细介绍>>

最新产品供应更多>>

查看更多产品>>

南京培胤仪器有限公司 版权所有 公司地址：中国 江苏 南京市 南京市江宁区高新园天元东路58号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网