全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

广东UPS电源蓄电池有限公司

15

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

张志先生 (销售经理)

电话:86-020-80538410
手机:13826155413
QQ:
www.infinkoden.com
gaqups.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

深圳市高立电子工程有限公司

贵州航天电源科技有限公司深圳分公司

中山市佳鸿电子有限公司

南京普能新材料科技有限公司

上海经合工业设备检测有限公司

广州万森机电科技有限公司

广州荣肯电子科技有限公司

东莞市池龙电子科技有限公司

深圳市固瑞朗科技有限公司 销售部

深圳拓邦股份有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

广州松下蓄电池

当 前 价：1.00
起订数量： 1节
供货总量： 10000节
有效期至： 2018年8月7日

共有 56 条同类“未分组”产品信息

上一条…464748495051525354…下一条

详细信息

松下LC ~ 系列蓄电池 产品说明： 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开 路电压正常,容量维持率在95%以上。 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 C系列技术规格：型号 电压（V） 容量（Ah） 20小时率 外型尺寸（mm） 重量（约kg） 含端子型号 长（L） 宽（W） 高（H） 总高（TH） LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.73 187 LC-R067 6 7 151 34 94 100 1.13 187,250 LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.22 187,250 LCP067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.25 187,250 LC-R0611 6 11 151 50 94 100 1.7 187,250M LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.9 187,250M LC-P0612 6 12 151 50 94 100 1.95 187,250M LC-R127 12 7 151 64.5 94 100 2.2 187,250M LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.35 187,250M LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.45 187,250M LC-RA1212 12 12 151 98 175 179.5 2.8 187,250M LC-X1224 12 24 165 125 175 175 8.5 L LC-X1224A 12 24 165 125 175 175 8.5 BOLT LC-QA1224A 12 24 165 125 175 179.5 10 BOLT LC-X1228 12 28 165 125 175 180 10.2 L LC-X1228A 12 28 165 125 175 175 10.2 BOLT LC-X1238 12 38 197 165 175 180 12.8 L LC-X1238A 12 38 197 165 172 175 12.8 BOLT LC-X1242 12 42 197 165 175 180 15.5 L LC-X1242A 12 42 197 165 175 175 15.5 BOLT LC-P1242A 12 42 197 165 175 175 17 BOLT LC-X1265 12 65 350 166 175 175 21 L LC-XA12100 12 100 407 173 210 236 32.5 L UP系列技术规格: 型号 电压（V） 容量（Ah） 20小时率 外型尺寸（mm） 重量（约kg） 含端子型号 长（L） 宽（W） 高（H） 总高（TH） UP-RW1200 12 20 140 38.5 94 100 1.35 187,250M UP-RWA1232 12 32 151 51 94 100 2 187,250M UP-RW1245 12 45 151 64.5 94 100 2.6 187,250M

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

广东UPS电源蓄电池有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 广州市 天河区石牌西路
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网