全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

上海鸿贝电源系统有限公司
主营：蓄电池

12

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

黄建喜先生 (主管)

电话:86-021-69177295
手机:13818924106
QQ:
www.sh-hongbei.com
jiksi.qqdcw.com

精品推荐

单价：670.00/只
供应12V100EPS应急电源铅酸免维护蓄电池

单价：面议
供应12V7AH蓄电池

单价：55.00/只
蓄电池厂家生产12V7A鸿贝牌铅酸蓄电池，蓄电池

单价：46.00/只
上海蓄电池厂家12V4AH消防报警专用铅酸免维护蓄电池

单价：55.00/只
蓄电池厂家12V7AHUPS电源用铅酸免维护蓄电池

单价：55.00/只
蓄电池厂家12V7AHUPS EPS电源用铅酸免维护蓄电池

单价：1050.00/只
上海蓄电池厂家12V135AH太阳能路灯专用胶体蓄电池

单价：890.00/只
蓄电池厂家12V120AH太阳能路灯胶体蓄电池

单价：210.00/只
鸿贝牌12V24AH太阳能胶体蓄电池 诚征全国代理商

单价：1450.00/只
上海太阳能蓄电池厂家12V200AH胶体蓄电池

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

12V24AH上海鸿贝蓄电池

当 前 价：210.00
起订数量： 10只
供货总量： 490只
有效期至： 2022年2月16日

共有 2 条同类“上海鸿贝铅酸蓄电池”产品信息

上一条12下一条

详细信息

鸿贝系列免维护铅酸蓄电池已广泛应用于电力、电信、银行、金融、证券系统的备用电源，各种应急照明的备用电源，UPS不间断电源，防盗报警系统备用电源，太阳能系统储蓄电源等各种备用电源。

产品特点：

1、铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板，大容量，长寿命。

2、铅锡多元合金集流排：内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用。

3、先进的AGM隔板，尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用。

4、ABS塑料外壳，牢固耐老化。

5、硅氟橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。

6、铜镀银端子，接触电阻小，不宜生锈。

7、分析纯电解质，自放电小。

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

上海鸿贝电源系统有限公司 版权所有 公司地址：中国 上海 上海市嘉定区南翔东工业开发区昌翔路168号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网