全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

稀奥科镍氢动力电池有限公司
主营：D型镍氢电池 C型镍氢电池 混合动力镍氢电池

10

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

杜娟女士

电话:86-0472-2207198
手机:
QQ:
www.reobattery.com
reobattery.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

广州市海珠区南石头瑞通压铸配件部

金坛荣华仪器制造有限公司

中国瑞达电源有限公司

深圳市中通电池有限公司

浙江省瑞安市诚达机械有限公司

深圳市瑞德丰精密制造有限公司

榕荷管理咨询（天津）有限公司

深圳景能特科技有限公司

武汉市蓝博测试设备有限公司

深圳市景能科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

长期供应镍氢电池应急电源包D型14.4V 8.5Ah

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2019年4月16日

共有 4 条同类“镍氢电池(D型容量型)”产品信息

上一条1234下一条

详细信息

【动力汽车电池棒】基本说明
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（股票代码600111）的全资子公司，企业注册资本为5000万元。工厂位于国内唯一以“稀土” 冠名的国家级高新技术产业开发区——包头稀土高新技术产业开发区内，占地面积60000平方米。

公司拥有美国Ovonic电池公司在世界范围内的镍氢动力电池专有技术和专利，采用日本三樱工业株式会社（Sanoh）的镍氢动力电池生产工艺，自动化生产线及质量检测设备全部从美国、日本引进，已形成年产700万只D型镍氢动力电池的设计生产能力，是目前国内产能最大、技术装备水平最高的镍氢动力电池专业生产企业。

公司主要生产D型、C型和Sc型圆柱型电池和方型镍氢动力电池，产品性能卓越，一致性好，主要性能指标世界领先、国内一流。公司研发中心拥有一条先进的镍氢电池中试线。具备电池生产的全部工序能力，为公司创新产品的设计、小试、中试及产品性能的提升与完善提供了有力的支持。

公司拥有当今世界一流的电池材料及性能的分析和检测设备：德国迪卡龙公司EVT大型电池组性能测试设备；美国MICRO-VU高精度显微镜；美国TENNEY公司BTS温度控制箱测试设备；美国Maccor公司180个测试通道的电池综合性能测试设备以及美国Bitrode公司 MCN单体电池循环测试设备、LCV电池组综合性能测试设备等，为公司的产品质量控制和技术研发提供了强有力的保障。

【动力汽车电池棒】产品特点
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绿色环保，节能无污染

快充深放，循环寿命长

高比功率，大电流充放电，安全可靠

工作温度范围宽-20度~+55度

单体圆柱，组合性能高

【动力汽车电池棒】参数规格

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

近似重量：2100g

额定容量：8.5Ah

额定电压：14.4V

可执行OEM

颜色：蓝色（可根据用户需要调整）

品牌：aoke奥科

【动力汽车电池棒】适用范围
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

可广泛应用于矿山设备、储能设备、电动工具、铁路、渔业船舶等领域的配套电源。

【动力汽车电池棒】检测认证
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

资质认证： ISO 9001：2008， ISO14001： 2004，OHSAS18001：2007，ISO/TS 16949：2009，CE，RoHS， UL

【动力汽车电池棒】包装说明

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

单体/棒体/组合热缩，纸盒纸箱包装，具备良好的出口包装。7-15 个工作日发出。

【动力汽车电池棒】售后服务
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我公司技术人员可根据用户需求为您设计开发电池使用方案。感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。容量型电池质保一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

稀奥科镍氢动力电池有限公司 版权所有 公司地址：中国 内蒙古 包头市 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网