全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

湖南合一能源科技有限公司

10

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

李茜女士 (项目经理)

电话:86-0731-84865278
手机:
QQ:
www.heyienergy.com
heyienergy.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

广州玛西尔电动车有限公司

北京华泰众远电子技术公司

深圳市中诺盈能源有限公司

湖南远恒能源科技有限公司

东莞市英中电子科技有限公司

杭州科兰德除湿设备有限公司

深圳市华龙通科技有限公司

中国人民解放军第六九一五工厂

深圳市华源通太阳能有限公司销售部

杭州冠天科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

长期大量供应合一能源18650超低温圆柱形锂电池

当 前 价：0.00
起订数量： 1安时
供货总量： 1000000安时
有效期至： 2018年6月3日

共有 24 条同类“未分组”产品信息

上一条123456789…下一条

详细信息

Specifications of Cell

电芯规格

NO.

Items

Specifications

1

Charging voltage

充电电压

4.2V

2

Nominal voltage

标称电压

3.7V

3

Nominal capacity

标称容量

2200mAh   0.2C Discharging(放电)

4

Charging current

充电电流

Standard Charging:：0.2C  标准充电：      0.2C

Rapid charging：   0.5C  快速充电：     0.5C

5

Standard charging method

标准充电方法

0.2C CC（constant current）charge to 4.2V, thenCV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to ≤0.05C

0.2C CC（恒流）充电至4.2V，再CV（恒压4.2V）充电直至充电电流≤0.05C

6

Charging time

充电时间

Standard Charging：3.0hours(Ref.)

标准充电：   6.0小时（参考值）

Rapid charging：     2hours(Ref.)

快速充电：    2.5小时（参考值）

7

Max.charging current

最大充电电流

440mA

8

Max.dischargeing current

最大放电电流

440mA

9

Discharging cut-off voltage

放电截止电压

2.5V

10

Operating temperature

工作温度

Charging：  0℃~45℃

充电：      0℃~45℃

Discharging：-40℃~60℃

放电：      -40℃~60℃

11

Storage temperature

储存温度

-10℃~ +45℃

12

Cell weight

电芯重量

Approx：44.2g

约：44.2g

13

Cell dimension

电芯尺寸

项目

尺寸标准

D

18.5±0.1mm

H

65.0±0.2mm

湖南合一能源科技有限公司，低温电池、低温锂电池、超低温锂电池、低温18650锂电池、18650动力电池组、磷酸铁锂电池组、矿用锂离子电池、低温高倍率电池、快充锂电池生产制造专家，更多产品信息详见合一电池工厂网站。

（以上价格仅供参考，具体价格以实际详谈为准。）

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

湖南合一能源科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 湖南 长沙县 湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓谷国际工业园
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网