全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

招商分类

所有招商>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部招商 > 电池认证/电池检测   （共有 招商信息 28 条）

电池检测(27)

电池认证(1)

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内

代理级别

省级

地市级

县级
E电通

招商图片

招商信息

E电通

动力锂电池检测设备   广东深圳

[摘要] 深圳瑞能电子是专业做锂电测试设备，锂电行业行是的高端测试设备，设备在国内外得到广大客户的认可，与国内多家大型企业，包括国企、韩资，台资、日资、私企等多家国内知...

瑞能实业有限公司 [未核实]

上海盐雾箱厂家找哪个品牌   上海闵行区

[摘要] 诚意向您推荐上海驰名商标-【林频】品牌！搜索：盐雾实验箱、盐雾腐蚀试验箱、盐雾测试箱、盐雾测试仪、盐雾测试机、盐水喷雾试验机等系列别名均可找到我司相关产品资料...

上海林频环境试验设备有限公司 [未核实]

上海【智能型紫外光老化箱】招商   上海闵行区

[摘要] 、规格与技术参数型号:LP/ZN-P? 工作室尺寸:450×1170×500? 外型尺寸:700×1350×14501、温度范围：RT+10℃～70℃2、湿度...

上海林频环境试验设备有限公司 [未核实]

紫外灯耐气候试验箱哪家最好？   上海闵行区

[摘要] 紫外光老化试验箱工作原理：通过模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，然后重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数。形成...

上海林频环境试验设备有限公司 [未核实]

小型温度冲击箱→大型温度冲击箱→上海温度冲击箱厂   上海闵行区

[摘要] 冷热冲击试验箱分为两厢式与三厢式，区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连 续环境下所能忍受的程度,...

上海林频环境试验设备有限公司 [未核实]

深圳新威材电池料研究测试设备(恒压恒流充放电测试)   广东深圳

[摘要] 我们在深圳新威尔买过大功率的动力电池检测设备，BTS-5V300A,BTS-5V50A的设备，硬件很稳定，软件也是很方便的，可以去问问的，那里有一位陈小姐 1...

深圳市新威尔电池检测设备有限公司 [未核实]

电池容量测试仪，电池综合性能测试仪-深圳新威尔   广东深圳

[摘要] 一、设备综合性能 1.1硬件特性先进硬件电路支持，模块化设计，通道独立控制 1.系统采用高可靠的MW（台湾明纬）开关电源，多个电源并联工作，每台设备留...

深圳市新威尔电池检测设备有限公司 [未核实]

“节仕牌”蓄电池修复仪☆国家专利产品☆电瓶修复仪   北京丰台区

[摘要] 北京中大同创科技有限公司是中国领先的精密仪器生产商。公司位于北京丰台区丰管路59号院，车间厂房总占地面积25000余平米，厂房、设备等固定资产投资逾千万元，是...

北京中大同创蓄电池修复&翻新&修理科技有限公司 [未核实]

中大蓄电池修复机☆电动车电瓶修复机☆电瓶容量恢复如初   北京丰台区

[摘要] 电瓶修复&蓄电池修复仪&电瓶修复机&电瓶修复&蓄电池修复&电瓶翻新&电池组装&创业致富首选产品：JS-8086D 14800元/套整套设备的系统配置 您值得...

北京中大同创蓄电池修复&翻新&修理科技有限公司 [未核实]

全面代理日本HIOKI电池内阻仪   广东深圳

[摘要] 电池测试仪 3555   立即测定电池劣化情况:小型二次电池用 ...

深圳市仪租电子有限公司 [未核实]

电池液比重计，电池溶液检测仪

[摘要] 广东广州铭睿电子LCC3T手持蓄电池液比重计，LCC3T蓄电池液比重计又称电池液比重计、蓄电池液比重计、电池电解液比重计、蓄电池光学比重计、光学比重计、电解液...

[未核实]

蓄电池恒流放电智能负载测试仪   山东青岛

[摘要] 蓄电池恒流放电智能负载测试仪   ★ 技术参数： ★ 输入电源电压即为待放电池电压： DC220V，范围150～350V 　DC110V，...

青岛丰平电子仪器仪表有限公司 [未核实]

专业蓄电池检测设备寻求全国代理加盟|OEM|价格优惠   陕西西安

[摘要] 陕西双正电子科技有限公司成于号称13朝古都的陕西西安,是专业从事电力仪器仪表设备开发,研制、生产和销售的高科技产业公司，公司位于国家级重点建设的高技术园区，环...

陕西双正电子科技有限公司销售部 [未核实]

欢迎各大电池人来新威洽谈   广东深圳

[摘要] 1、系统由上位机、中位机及下位机组成。上位机由一台计算机及相应控制软件包构成。中位机由单片机及键盘、显示屏组成。2、下位机采用模块化设计。每台下位机由8路独立...

深圳市新威尔电子有限公司总经销 [未核实]

滁州|扬州高温热老化试验箱/热空气老化箱   北京大兴区

[摘要] 滁州|扬州高温热老化试验箱/热空气老化箱一、技术参数: 1.温度范围：RT+10℃～200℃、RT+10℃～300℃ 2.温度波动度：≤±...

北京北方利辉试验仪器设备有限公司 [未核实]

氙弧灯试验箱制造厂家/北京氙弧灯老化试验箱   北京大兴区

[摘要] 氙弧灯试验箱制造厂家/北京氙弧灯老化试验箱产品用途：  风冷式氙弧灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科...

北京北方利辉试验仪器设备有限公司 [未核实]

臭氧老化箱北京/臭氧老化试验箱制造厂家   北京大兴区

[摘要] 臭氧老化箱北京/臭氧老化试验箱制造厂家一.技术参数: 1、温度范围：0℃～70℃ 2、湿度范围：50%～95%R.H 3、温度均...

北京北方利辉试验仪器设备有限公司 [未核实]

经济型氙灯试验箱/北京氙弧灯老化试验箱   北京大兴区

[摘要] 经济型氙灯试验箱/北京氙弧灯老化试验箱产品用途： SN型氙弧灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、...

北京北方利辉试验仪器设备有限公司 [未核实]

高低温湿热老化箱北京/高低温湿热试验箱生产厂家   北京大兴区

[摘要] 高低温湿热老化箱北京/高低温湿热试验箱生产厂二、技术参数 1、温度范围：-20℃～150℃、-40℃～150℃、-60℃～150℃、-70℃～150...

北京北方利辉试验仪器设备有限公司 [未核实]

紫外光老化试验箱/北京紫外老化箱生产厂   北京大兴区

[摘要] 紫外光老化试验箱/北京紫外老化箱生产厂产品用途：紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材...

北京北方利辉试验仪器设备有限公司 [未核实]

1 2

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2