全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

上海林频仪器股份有限公司

15

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
梅炬娟女士

电话:86-021-54716361
手机:15000665271
QQ:
linpin17.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

炘源晶光伏科技（洛阳）有限公司

深圳众创赢科技有限公司

深圳华标检测服务有限公司

雷鑫太阳能科技有限公司

吴江市龙腾电子应用材料有限公司

深圳市铭锐祥自动化设备有限公司

深圳市晨曦电源科技有限公司

黄河电池配件有限公司

博爱玛科技有限公司

天津绿动能源科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

公司简介更多>>

上海林频仪器股份有限公司是专业生产高低温实验箱的知名企业,具备雄厚的高低温实验箱技术储备和全面的高低温实验箱开发能力,于98年开厂.至今有10多年生产高低温实验箱的历史, .专业生产高低温实验箱.林频真诚的用心做好每一个大小单, 电话:021-54737778   地址:上海市闵行经济技术开发区祥云路58号  上海林频欢迎您访问!

上海林频仪器股份有限公司座落在上海市级科技产业基地之一的闵行经济技术开发区，现拥有独立的标准厂房和办公楼。是一家专业从事环境试验仪器设备研究开发、生产，与销售一条龙的股份制企业，从而实现最大化的让利于广大新老客户。公司拥有一支优秀的管理和技术团队，使公司产品在同行中始终处于领先地位。凭着求实创新的精神，不断进取，以先进的设计思路，精湛的制作工艺为我国航天、航空、军事、石油、化工、医疗、电子、通讯、各大院校、及科研单位提供了理想的试验设备。

公司本...

查看详细介绍>>

最新产品供应更多>>

单价：1.00D4587-涂料紫外线老化测试发布时间:2011-09-06

单价：1.00上海高低温低气压箱厂家发布时间:2011-09-01

单价：1.00紫外老化箱分几种灯管？发布时间:2011-08-29

单价：1.00江苏/南通/启东氙灯耐气候试验箱发布时间:2011-08-23

单价：1.00快温变试验机发布时间:2011-08-16

单价：1.00温度冲击箱发布时间:2011-07-15

单价：1.00冷热冲击试验箱发布时间:2011-02-26

查看更多产品>>

上海林频仪器股份有限公司 版权所有 公司地址：中国 上海 区、县(市) 上海市闵行经济技术开发区祥云路58号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网