全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

浙江南都电源动力股份有限公司
主营： 阀控式铅酸蓄电池和聚合物锂离子电池

16

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
徐莘女士

电话:86-571-28825625
手机:
QQ:
www.naradabattery.com
jasony.qqdcw.com

精品推荐

单价：面议
阀控式密封铅酸蓄电池

单价：面议
阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）Acme系列

单价：面议
阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）MP系列

单价：面议
阀控式管式胶体铅酸蓄电池（VRLA）LSJ系列

单价：面议
阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）REX系列

单价：面议
阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）LSE系列

单价：面议
LT系列锂电池

单价：面议
燃料电池

单价：面议
H系列锂电池

单价：面议
PF系列锂电池

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

阀控式密封铅酸蓄电池

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2013年2月20日

共有 6 条同类“蓄电池”产品信息

上一条123456下一条

详细信息

阀控式密封铅酸蓄电池（Traction Starter Series） TS系列主要用于内燃机车启动和电力机车升弓照明提供电源，同时为铁路机车安全运行提供安全、可靠的备电电源。
特点：
?保证电池在机车一个大修期内正常使用
?符合铁道部关于内电机车蓄电池的标准要求
?长寿命特殊铅膏配方
?高安全可靠的ABS槽盖热封和极柱胶封
?M10大面积嵌铜端子
?循环型多元合金
?耐震动铁框设计

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

浙江南都电源动力股份有限公司 版权所有 公司地址：中国 浙江 杭州市 临平振兴西路3号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网