全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

宜兴市巨鑫电源有限公司

16

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
吴永先生 (总经理)

电话:86-510-87467600,87467300
手机:13567962013
QQ:
xhwdy.qqdcw.com

精品推荐

单价：面议
巨鑫海威6-DZM-10型电动车专用蓄电池

单价：面议
巨鑫海威6-DZM-12型电动车专用蓄电池

单价：面议
巨鑫海威6-DZM-17型电动车专用蓄电池

单价：面议
巨鑫海威6-DZM-20型电动车专用蓄电池

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

巨鑫海威6-DZM-20型电动车专用蓄电池

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2011年11月22日

共有 4 条同类“未分组”产品信息

上一条1234下一条

详细信息

产品说明 极板要求：
a 双瓦楞纸箱包装，包装箱上应印有厂名、极板型号、规格、数量、标有防潮、不准倒置、轻放的标志。
b 每箱极板应放有检验合格证，注明生产日期。
c 极板贮存期不得超过6个月，贮存期超过6个月已失去干荷性能，组装电池后应改变初充电的方法。
d 极板贮存时，应注意防潮，堆放高度不应超过5箱。
e 严格执行Q/CZD01-2004标准。

使用注意事项
环境温度-10°C~40°C
电池不得装在完全密封的容器内
电池放置在远离火源和热源场所
不要掷摔、重压
储存应在干燥、通风、无日光直射的场所

特点
容量大、比能量高：采用特殊工艺、材料生产制造，容量大于100%，比能量达35-38Wh/Kg。
自放电率低：采用优质合金板栅、超纯电解液，自放电率小，失水少。
循环寿命长：密封反应率，寿命长等特点，25°C正常使用情况下循环次数在360次以上。按规定维护使用，循环次数可达650次以上。
安全可靠：采用独特设计的安全阀，使用时间耐久，安全性能优越。
全密封防泄漏结构：可使电池在任意方向使用（倒置除外）。
最优化的设计：即具有全密封阀控式的优点，又具有可维护的特点，定期维护可延长使用寿命50%-100%或更长。
使用形式多样：该电池既可浮充使用，又可间歇充电使用和循环使用。
推荐充电方式：为三阶段充电。
失水少：氧循环设计，有利于氧气的扩散孔道，析出的氧气和较多的负极物质，形成再化合，所以在充电放电过程中，气体析出少，即失水少。
搁置时间长：具有良好的抗极板硫酸化及减少板栅腐蚀能力。存放期长。
自放电少：能阻碍阴极还原时生成的水扩散作用和抑制PbO自发还原应。所以自放电少。
低温起动性能好：由于硫酸电解质存在于胶体中，其内阻虽稍大，但在低温时胶体电解质内阻变化不大，故其低温起动性能好。
充电效率高：特殊的充电方式，可使活性物充分活化，提高电池容量。
寿命长：胶体电解质比重科学比，不易造成极板硫化，正常使用情况下，循环次数在550次以上。
较好的环保性和实用性：由于电解液为固体状态，即使电池使用中不慎发生外壳破裂，仍然可以正常使用，并无液态硫酸流出。

应用范围
电动汽车
电动游览观光车
电动自行车
电动滑板车

产品特性
绿色环保：有可靠的密封结构及安全阀，无漏液，无酸雾逸出，确保电池运行安全，可靠
氧复合原理设计，实现内部氧循环，失水少
放电特性优异：电池内阻小，极群紧装配，具有良好放电性能
自放电小：用材考究，自放电小，适合储存
寿命长：循环寿命（DOD100%）＞300次
荷电保存：≤5%（储存1个月）
大电流放电：≥5C（A）
过放电特性：≥90%
过充电特性：无漏液、不变形，容量≥100%
低温放电性能：≥80%（-10°C 0.5C2A放电）
密封反应效率≥95%
耐振性好，无漏液、无破损、容量及端电压正常
充电特性：在常温条件下，12V电池充电最高电压为14.70-14.80V最大充电电流限定为0.2-0.25C2（A），当充电电流下降至最小，并稳定有2个小时不变，充电则结束
放电特性：容量饱满，容量在第三周期内，达108%以上。

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

宜兴市巨鑫电源有限公司 版权所有 公司地址：中国 江苏 无锡市 江苏宜兴市丁蜀镇兰山村
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网