全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳美卡得科技有限公司
主营：充电器

15

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

蒋海青先生

电话:86-755-26045148
手机:13924630148
QQ:
www.mokad.com
mokad.qqdcw.com

精品推荐

单价：面议
3.7V4A高稳态电源模块

单价：面议
变频脉冲充电器

单价：面议
美卡得变频脉冲充电器02

单价：面议
美卡得变频脉冲充电器03

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

3.7V4A高稳态电源模块

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2011年11月22日

共有 4 条同类“未分组”产品信息

上一条1234下一条

详细信息

【美卡得】3.7V4A电源模块特点：

型号：M-CDG-Li3.7V4A..-001

产品特点：

●      20W输出功率

●      高性能价格比

●      通用电压输入

●      高隔离电压

●      小型化封装尺寸

●      模块过热保护

●      短路保护：长期自动恢复

●      温漂系数：0.03%/℃

输入特性：

输入电压：国际通用电压范围100—240Vac

输出特性：

输出电压精度：Vo±2%,   纹波，噪声：Vo≤5V  Vp-p≤80Mv

输入电压调整率：<0.5%   输出电流调整率：<0.5%

一般特性：

隔离电压：                    工作环境温度：-25℃<T<+75℃

输入-输出 2500Vac/1min/5mA       储存温度：-45℃<T<+105℃

输入-FG   2000Vac/1min/5Ma      隔离电阻：10000000000欧姆

输出-FG   2000Vac/1min/5Ma      相对湿度：30%-90%

封装尺寸：长（L）70×宽（W）48×高（H）23.5
<P class=MsoNormal st

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳美卡得科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 广东省深圳市坂田吉华路
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网