全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

企业分类

所有企业>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部企业 > 锂电池 > 磷酸铁锂电池   （共有 企业 108 家）

经营模式

生产加工

贸易公司

经销商

代理商

批发零售

进出口商

商业服务

其他
E电通

企业信息

北京双盛科技有限公司[生产加工] [已核实]
北京石景山区

[摘要] 北京双盛科技有限公司，位于北京中关村科技园石景山园，是专门从事磷酸铁锂电池的研发、生产、销售的国有独资新型实体。生产基地占地面积一万余平方米，面积30...
[主营] 锂电池，磷酸铁锂动力电池系列，移动基站、野外基站、移动动力电源箱

苏州和钧新能源有限公司[生产加工] [未核实]
江苏苏州

[摘要] 我公司是一家实力雄厚的外商独资企业，属于新能源高科技重点项目之一。我司是以研发、生产、组装为一体的新能源汽车动力电池高新科技企业。我司有自主的专利，独立的产权...
[主营]

吉林中聚新能源科技有限公司[生产加工] [未核实]
吉林辽源

[摘要] 中聚电池有限公司（中聚电池）系专业从事大容量锂离子电池及其应用产品的生产、销售及先进电池技术研发的高科技综合型集团公司，总部位于香港，隶属于香港上市公司——五...
[主营] 磷酸铁锂电40AH,磷酸铁锂电60AH,磷酸铁锂电100AH,磷酸铁锂电200AH,磷酸铁锂电300AH,磷酸铁锂电400AH,40AH至400AH锂电B品,... 8块电池保护板,15块48V电动车电池保护板,60V电动车电池保护板,派克电动...

深圳市宝安区威可力电源有限公司[生产加工] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市威可力电源有限公司，为一家专注于二次绿色环保能源产品的提供商。产品包括：镍氢电池、磷酸铁锂电池、锂聚合物电池等。生产基地位于新乡（国家）化学与物理电源产...
[主营] 锂电池,聚合物锂电池,锂酸铁锂电池,镍氢电池,

四川鑫唐新能源科技有限公司[生产加工] [未核实]
四川成都

[摘要] 四川鑫唐新能源科技有限公司，位于美丽的天府之国四川成都双流西南航空港经济开发区，四川大唐能源投资有限公司投资控股，2012年4月成立，注册资金1亿元人民币，总...
[主营]

湖南合一能源科技有限公司[生产加工] [未核实]
湖南长沙

[摘要] 湖南合一能源科技有限公司（以下简称合一能源）拥有厂房面积10000多平米。是一家以研发、生产制造锂离子电池、电池管理系统（BMS）的专业电源生产厂家。合一能...
[主营]

汕头市毅和电源科技有限公司[生产加工,进出口商] [未核实]
广东汕头

[摘要] 汕头市毅和电源科技有限公司成立于2010年，是一家专业研究、开发、制造和销售阀控式密封铅酸蓄电池的企业。公司设在著名的中国汕头经济特区。交通方便，距市区二十分...
[主营]

深圳蓝锂科技有限公司[生产加工,贸易公司] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳蓝锂科技有限公司是一家具有综合实力的研发与生产智能电池管理系统（BMS）的高科技企业，拥有一支强大的研发团队。公司自2012年以来一直致力于为客户提供安全...
[主营] 电池,电池组,电池管理系统,BMS,储能管理,离网电站,通信电源,后备电源,BMS,保护板,电池管理系统, 磷酸铁锂,电芯,大单体电池,BMS,保护板,pcs,储能变流器,

贵州宏霖商贸有限公司[代理商,经销商,批发零售] [未核实]
贵州贵阳

[摘要] 我司为山东青岛海霸能源集团贵州总经销，销售移动基站UPS，矿用蓄电池，汽车启动电池，电动车动力电池，以及海力霸电动自行车整车。欢迎来电洽谈咨询。联系电话139...
[主营]

东莞金赛尔电池科技有限公司[生产加工,经销商,进出口商] [未核实]
广东东莞

[摘要] 赛尔集团成立于1999年，前为深圳镍霸电池有限公司，是一家专业生产镍氢，镍镉，锂聚合物圆柱锂电池以及电动自行车电池，移动电源充电器，适配器和各种保护板的制造商...
[主营] 聚合物锂电池,镍氢充电电池,18650,聚合物锂电池,镍氢充电电池,18650,镍氢电池充电器, 涂布机,自动卷绕机,顶封机,化成柜,

江苏力天新能源科技有限公司[生产加工,批发零售,政府或其他机构] [未核实]
江苏苏州

[摘要] 江苏力天新能源科技有限公司是磷酸铁锂动力电池研发和生产的专业化厂家。坐落在全国文明卫生城市张家港市塘桥镇人民路1号。公司注册资本10800万元，控...
[主营]

深圳冠力达电子有限公司[生产加工] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市冠力达电子有限公司是一家集锂离子电池模组自主研发、生产、销售于一体的高科技绿色能源企业，总部位于改革开放前沿的广东省深圳市宝安区环宇工业园，经过多年发展...
[主营]

深圳市新明高电池有限公司[生产加工] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市新明高电池有限公司创立于2009年11月份，是一家以生产聚合物锂离子电池、18650锂电池、磷酸铁锂电池等多种产品的研发、生产与销售一体的民营股份制企业...
[主营]

浙江振华新能源科技有限公司[生产加工] [未核实]
浙江湖州

[摘要] 本公司主要经营磷酸铁锂正极材料等。本公司秉承“顾客至上，锐意进缺的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！
[主营]

深圳市中科能源电池科技有限公司[生产加工,进出口商] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市中科能源有限公司是中国科学院能源研究所下属电池制造企业，成立于2000年，为中国科学院能源研究所二次性电池的研发与实验基地。中科能源在深圳、湖南建有两个...
[主营]

1 2 3 4 5 6 7 8

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2