全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

企业分类

所有企业>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部企业 > 生产设备/检测设备 > 化成柜   （共有 企业 22 家）

经营模式

生产加工

贸易公司

经销商

代理商

批发零售

进出口商

商业服务

其他
E电通

企业信息

广州徐力电子科技有限公司[生产加工] [未核实]
广东广州

[摘要] 广州徐力电子，成立于2013年。产品涉及锂电聚合物化成分容检测装置，动力电池化成分容装置，动力电池寿命循环实验检测装置，电池内阻仪，移动电源老化柜。行业领先技...
[主营] 锂电聚合物化成分容柜,动力电池化成分容柜,动力电池寿命循环实验检测装置,电池内阻仪,移动电源老化柜,

广州特域机电有限公司[生产加工] [未核实]
广东广州

[摘要] 广州特域机电有限公司成立于2002年，是一家研发、生产、销售工业冷水机的专业公司，经过十余年发展，公司拥有大批经验丰富的专业研发、生产和质检技术人才，年产冷水...
[主营]

深圳市新威尔公司[生产加工] [未核实]
广东深圳

[摘要] 致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系统、储能逆变系统、电池...
[主营]

佛山贝瑞尔盈创有限公司[生产加工] [未核实]
广东佛山

[摘要] 佛山市三水盈创科技有限公司 —— 1999年10月成立，专业研发与制造锂离子、镍氢及镍镉电池等二次电池化成分容设备 2008年被认定为广...
[主营] 化成柜,分容柜,电池检测柜,锂电池分容柜,动力电池分容柜,镍氢镍镉电池分容柜,节能型电池分容柜,化成柜,分容柜,电池检测柜,锂电池分容柜,动力电池分容柜,镍氢...

武汉胜蓝电子科技有限公司[生产加工] [未核实]
湖北武汉

[摘要] 公司简介: 武汉胜蓝电子是一家专业生产电池检测设备、电池化成，分容设备和超级电容器检测设备的高科技企业。 胜蓝公司致力于提供一流的电池检测设备，受到市场的广泛...
[主营] LAND电池测试仪,CT2001A,

深圳市新威尔能源有限公司[生产加工,经销商] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市新威尔电子有限公司是一家专业从事研发、生产、销售电池及电池检测设备的高科技企业，公司秉承“技术创新，真诚服务”的经营理念，致力于为海内外客户提供高品质的...
[主营] BFGS系列电池化成、分容、检测系统，BTS系列动力电池高精度化成检测系统，BFS小电流电池检测系统，BVIR电池电压内阻检测仪

上海迅测能源科技有限公司[生产加工] [未核实]
上海金山区

[摘要] 我们的总部设在亚太经济中心的上海，我们的坚持生产一代、开发一代、预制一代，从锂电池、超级电容到燃料电池，从1AH的便携式设备到2000AH的大电流设备，我们...
[主营]

深圳市卓能技术有限公司[生产加工] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市卓能技术有限公司始创于2002年是一家专业从事自动化机械设备研发的企业，由几位对自动化有深厚兴趣，并且在该行业有多年实践经验的资深工程师所创立，位于深圳...
[主营]

上海汉升电源系统有限公司[生产加工] [未核实]
上海闵行区

[摘要] 上海汉升电源系统有限公司是中国航天科技集团第八研究院上海航天有线电厂下属的一家新成立的新能源公司，立足于工业及军用电源事业，集产品开发、生产和销售为一体的高新...
[主营]

哈尔滨智木科技有限公司[生产加工] [未核实]
黑龙江哈尔滨

[摘要] 哈尔滨智木科技有限公司（简称子木研究院）是子木科技集团所属的科技企业。子木科技集团是专业开发制造电池生产设备的高新技术企业，成立于1993年，经过近20年的...
[主营]

深圳市新威电子有限公司销售部[生产加工,贸易公司,批发零售] [未核实]
广东深圳

[摘要] 新威始创于1998年，致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系...
[主营]

靖江中科环境工程有限公司[生产加工] [未核实]
江苏泰州

[摘要] 靖江中科环境工程有限公司（原靖江中科环保设备制造有限公司）位于长三角新兴工业港口城市靖江市，毗邻苏锡常，境内有新长铁路，宁通高速、沪宁高速、沿江高速、...
[主营]

山东维奥电子科技有限公司[生产加工] [未核实]
山东枣庄

[摘要] 山东维奥科技有限公司是一家集机械、电子、自动化设备研发、生产与销售为一体的高科技技术性企业；是国家倡导支持的绿色环保企业；是新能源产业链上的装备制造和最终产品...
[主营]

威尔华贸电子服务有限公司[商业服务] [未核实]
广东深圳

[摘要] 公司专营：品牌广州擎天，广州蓝奇，深圳新威等检查设备产品电池设备主产品: 分容柜，化成柜，容量检测仪设备通道点数：8点.64点.128点.256点.512...
[主营]

深圳与非门自动化设备有限公司[生产加工,代理商] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳与非门自动化设备是一家集开发、生产、销售、服务为一体的自主创新型技术企业。公司专业制造新能源自动化生产装备，广泛应用于锂离子、聚合物、动力电池等各个生产工...
[主营]

1 2

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2