全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

企业分类

所有企业>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部企业 > 商贸服务   （共有 企业 93 家）

其他未分类(26)

外贸服务(9)

回收服务(5)

认证服务(5)

维修服务(4)

物流配送(3)

运输仓储(3)

信息咨询(1)

经济技术合作(1)

中介服务(1)

包装服务(1)

教育培训(1)

经营模式

生产加工

贸易公司

经销商

代理商

批发零售

进出口商

商业服务

其他
E电通

企业信息

劲量(中国)有限公司广州分公司[代理商,经销商,商业服务] [已核实]
广东广州

[摘要] 全国统一客服电话:(400-8976-400) 受理:机票,改签,改期,退票,特价机票预订:(400-8976-400) (网上订购)机票1-8折优惠 ...
[主营] 碱性电池;碳性电池;锂电池;镍氢充电池;扣式电池;

上海中兴派能能源科技有限公司[代理商,批发零售,商业服务] [已核实]
上海浦东新区

[摘要] 全国统一免费电话: （4008-5656-05） 订票,改签,退票 : （4008-5656-05） 受理：，改签，改期，退票，特价预订 飞机退票 价格查询 ...
[主营] 电动自行车电池,电动高尔夫球车电池,储能电池,电动滑板车电池,通信备电电池,启动电池,电动摩托车电池,割草机电池,电动沙滩车电池,高倍率电池,铝箔涂层,正极材... 保护板,外壳,线束,电池管理系统,成组辅材,

深圳市恒通海龙国际物流有限公司[商业服务] [未核实]
广东深圳

[摘要] 本公司位于广东深圳市宝安区,常年对外销售散货拼箱;液体拼箱;粉末拼箱;化学品海运拼箱;化工品海运拼箱;电池拼箱;敏感货拼箱;海运出口拼箱；本公司主营产品和服务...
[主营] 海运拼箱敏感货,空运快递危险品,

深圳市一览网络股份有限公司[代理商] [未核实]
广东深圳

[摘要] 一览网络创立于2006年9月，注册资本5000万，总部位于深圳市科技园区，是深圳市重点扶持的互联网企业之一，国内“基于职业社区的专业细分招聘”商业模式的开创者...
[主营]

中山市古镇豪皇电池[生产加工] [未核实]
广东中山

[摘要] 中山市古镇豪特皇照明灯饰位于著名的灯饰生产基地――中山古镇，是一家专业从事LED灯饰设计、研发、生产、销售、售后服务为一体的私营企业。本公司以生产LED系...
[主营]

东莞市嘉恒特机械刀片有限公司[贸易公司] [未核实]
广东东莞

[摘要] 东莞市嘉恒特机械刀片有限公司致力于高精密钨钢刀片，高速钢精密刀具,陶瓷工业刀片研发、生产和销售为一体的企业，公司聚集了一批高技术人才、拥有精密先进的设备。产品...
[主营]

深圳市鸿业通(铭微）电子设备有限公司[生产加工] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市鸿业通电子设备有限公司坐落于现代化城市深圳福永街道，毗邻深圳国际机场，交通便利。是一家以经营SMT设备为主的贸易型企业，注册资本为300万人民币，主要经...
[主营]

青岛格林风新能源设备有限公司[经销商,批发零售,进出口商] [未核实]
山东青岛

[摘要] 青岛格林风新能源设备有限公司是一家专注于风能、 太阳能等可再生能源发电系统及配件产品的设计、研发、销售和服务的综合型公司。主要产品有300W-100K...
[主营]

深圳市恒泰国际货运代理有限公司[商业服务] [未核实]
广东深圳

[摘要] 我司能接所有的电池类型，不需要客户提供什么证件，只需告知货物信息就可以帮客户安排通关安全把货物送到客户指定的目的港！
[主营]

深圳羚通国际货运代理有限公司[贸易公司,进出口商,商业服务] [未核实]
广东深圳

[摘要] 专业从事电池出口运输，三十多家合作电池工厂及公司，多年操作经验。代理海运整柜、散货、空运，提单可按需求显示品名，报价、订仓无需确认电池资料，按普通货物正常出...
[主营] 电池出口运输

陕西西安海瑞斯电子科技有限公司[代理商] [未核实]
陕西西安

[摘要] 陕西西安海瑞斯电子科技有限公司(200007,5000000)有UPS供配电强弱电系统集成、整体机房工程等为一体的现代化高科技企业，为用户提供完整...
[主营]

深圳市邦捷国际物流有限公司[商业服务] [未核实]
广东深圳

[摘要] 深圳市邦捷国际物流有限公司成立于1998年，(工商执照号: 深福司字S33486)。是经中华人民共和国商务部批准的一级货运代理公司。主营：中港顿车/中港拖...
[主营]

深圳市紫泰荆实业发展有限公司[生产加工,贸易公司] [未核实]
广东深圳

[摘要] 广东省深圳市紫泰荆实业发展有限公司成立于1984年07月01日，是一家集电子元器件生产、销售为一体的综合性全资民营企业，是中国电子商会副会长单位，潮...
[主营] 钽电容;铝电解电容;瓷片电容;二极管;三极管; 主营行业： 二极管 电容器 三极管 经营模式： 生产加工 是否提供加工/定制服务： 是 加工方式： OEM加工...

河北金能电力科技股份有限公司[生产加工] [未核实]
河北石家庄

[摘要] 河北金能电力设备有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的电力工器具企业，主要产品类别包括：电力工具、安全标识、安全器具、电力机具、绝缘工具、金具电器、仪器...
[主营]

赢多美立科技（宁波）有限公司[生产加工,经销商,进出口商] [未核实]
上海闵行区

[摘要] 赢多美立成立于2008年，是一家专业从事X射线检测设备及外观检测设备研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业。 赢多美立始终坚持以“做世界设备制...
[主营] X-ray锂电检测设备,X-ray异物检测设备,X-ray PCB 检测系统,X-ray焊接检查系统,X-ray尺寸检测系统,

1 2 3 4 5 6 7

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2